VMS Online Documentation Library March 1992VMS ONLINE DOCUMENTATION LIBRARYMarch 1992LIST OF TITLES Document Name

File Name (.DECW$BOOK) Disk Disc Contents Disc User’s Guide D38HCDUG 1,2 Master Listing DMASTER Disc 1 Contents DCDLIST1 Disc 2 Contents DCDLIST2Getting Started Using Bookreader D32VBKRD 1,2 Managing a Bookreader Library D3CLAA10 1,2CDROM Program Information VMS ConDist Products D3UHAA98 1,2 VMS Online Documentation Products D3UHAA99 1,2Digital Program Information CUIP Publications Consulting D3UHZA27CUIP Publications Consulting CUIP Customer Publications Consulting D3UHAAA1 1,2Database and Transaction Processing CDD/Repository on VMS D33TZAA1 DEC ACA Services for VMS D3S1ZA16 DEC RALLY D3YVZA18 DEC RdbAccess for ORACLE on VMS D3YWZAA1 DEC RdbAccess for VAX RMS on VMS D3S1ZA14 DEC RdbExpert for VMS D3YWZAA2 DEC RdbLanguage Translators for VMS D3N3ZAA1 DEC Reliable Transaction Router (RTR) for VMS

DHANZAA1DECforms

D3S1ZA10 DECintact D3ZUZAA1 DECtrace for VMS D3YWZAA4 DECquery for VMS D35ZZAA21

VMS Online Documentation Library March 1992

Document Name File Name (.DECW$BOOK) Disk

EDCS II D3JKZAA9 Network Application Support (NAS) D3S1ZA12 VAX ACMS D3YWZAA5 VAX Data Distributor D3YWZAA6 VAX DATATRIEVE DHQDZAA1 VAX DBMS D3YWZAA7 VAX RALLY D3YVZA14 VAX DSM D33VZAA6 VAX Rdb/VMS D3YWZAA8

CDD/Repository on VMS Basic Documentation Set D33TZAA2 Advanced Documentation Set D33TZAA3

Basic Documentation Set Read Before Installing or Using CDD /Repository Version 5.0

D33TAAA1 1,2

CDD/Repository Release Notes D33TAAA2 1,2 Installing CDD/Repository on VMS Systems

D33TAAA3 1,2

Using CDD/Repository on VMS Systems D33TAAA4 1,2 CDD/Repository CDO Reference Manual D33TAAA5 1,2 CDD/Repository Architecture Manual D33TAAA9 1,2

Advanced Documentation Set CDD/Repository Callable Interface Manual

D33TAAA6 1,2

CDD/Repository Information Model Volume I

D33TAAA7 1,2

CDD/Repository Information Model Volume II

D33TAAA8 1,2

DEC ACA Services for VMS DEC ACA Services System Integrator and Programmer Guide

D3S1AA75 1

DEC ACA Services Reference Manual D3S1AA76 1 DEC ACA Services System Manager Guide

D3S1AA77 1

DEC RALLY

Using DEC RALLY Applications D3YVAA47 1,2 DEC RALLY Command Reference Manual

D3YVAA48 1,2

VMS Online Documentation Library March 1992

Document Name File Name (.DECW$BOOK) Disk

Installing DEC RALLY for MS�DOS D3YVAA50 1,2

DEC RdbAccess for ORACLE on VMS

DEC RdbAccess for ORACLE on VMS Handbook

D3YWAAA6 1

DEC RdbAccess for ORACLE on VMS Installation Guide

D3YWAAA7 1

DEC for ORACLE on VMS Release Notes D3YWAAA8 1

DEC RdbAccess for VAX RMS on VMS Non-SQL Data Server User’s Guide D3S1AA62 1 RMS Data Driver User’s Guide D3S1AA86 1 Installation Guide D3S1AA63 1 Release Notes Version 2.0 D3S1AA64 1

DEC RdbExpert for VMS

DEC RdbExpert for VMS User’s Guide D3YWAAA9 1 DEC RdbExpert for VMS Installation Guide

D3YWAA10 1

DEC RdbExpert for VMS Release Notes D3YWAA11 1

DEC RdbLanguage Translators for VMS User’s Guide D3N3AAA1 1 Installation Guide D3N3AAA2 1

DEC Reliable Transaction Router (RTR) for VMS DEC RTR for VMS Release Notes DHANAAA1 1 DEC RTR for VMS Installation Guide DHANAAA2 1 DEC RTR for VMS Application Programmer’s Reference Manual

DHANAAA3 1

DEC RTR for VMS System Manager’s Manual

DHANAAA4 1

DECforms

DECforms Reference Manual D3S1AA50 1,2 DECforms Guide to Developing Forms D3S1AA51 1,2 DECforms Guide to Programming D3S1AA52 1,2 DECforms Guide to Converting VAX FMS Applications

D3S1AA53 1,2

DECforms Guide to Converting VAX TDMS Applications

D3S1AA54 1,2

DECforms Installation Guide D3S1AA55 1,2 DECforms V1.1 Release Notes D3S1AA56 1,2

VMS Online Documentation Library March 1992

Document Name File Name (.DECW$BOOK) Disk

DECintact

DECintact Introduction D3ZUAAA1 1 DECintact Installation Guide D3ZUAAA3 1 DECintact Getting Started D3ZUAA18 1 DECintact Terminal User’s Guide D3ZUAAA2 1 DECintact Application Design Guide D3ZUAA19 1 DECintact Application Programming Guide

D3ZUAAA5 1

DECintact Application Programming Reference Manual

D3ZUAAA7 1

DECintact Designing Forms with the Terminal Forms Editor

D3ZUAAA6 1

DECintact System Management Guide D3ZUAAA4 1 DECintact System Commands Quick Reference Guide

D3ZUAA20 1

DECtrace for VMS

DECtrace for VMS User’s Guide D3YWAA12 1,2 DECtrace for VMS Installation Guide D3YWAA14 1,2 Getting Started with DECtrace for VMS D3YWAA67 1,2

DECquery for VMS

Getting Started with DECquery for VMS and DECquery for ULTRIX

D35ZAAA1 1,2

EDCS II

EDCS II Programmer’s Guide D3JKAA27 1 EDCS II User’s Guide D3JKAA28 1 EDCS II Reference Manual D3JKAA29 1 EDCS II Administrator’s Guide D3JKAA30 1 EDCS II Installation Guide D3JKAA31 1

Network Application Support (NAS) NAS Overview D3S1AA34 1,2 NAS Application Style Guide D3S1AA35 1,2 NAS Guide to Developing Portable Software

D3S1AA36 1,2

NAS Guide to Documenting Multiplatform Products

D3S1AA37 1,2

NAS Guide to Designing a Portable Programming Interface

D3S1AA38 1,2

VMS Online Documentation Library March 1992

Document Name File Name (.DECW$BOOK) Disk

NAS Guide to Using a Portable Programming Interface

D3S1AA39 1,2

VAX ACMS

VAX ACMS Installation Guide D3YWAA15 1 VAX ACMS Introduction D3YWAA16 1 VAX ACMS Getting Started D3YWAA17 1 VAX ACMS AVERTZ Overview D3YWAA64 1 VAX ACMS Concepts and Design Guidelines

D3YWAA65 1

VAX ACMS Writing Applications D3YWAA18 1 VAX ACMS Writing Server Procedures D3YWAA19 1 VAX ACMS Systems Interface Programming

D3YWAA20 1

VAX ACMS ADU Reference Manual D3YWAA21 1 VAX ACMS Managing Applications D3YWAA22 1 VAX ACMS Quick Reference Guide D3YWAA23 1 A TP System Case Study: Database and Application Development

D3YWAA66 1

VAX Data Distributor VAX Data Distributor Handbook D3YWAA24 1 VAX Data Distributor Installation Guide D3YWAA25 1 VAX Data Distributor Release Notes D3YWAA26 1

VAX DATATRIEVE VAX DATATRIEVE Handbook DHQDAAA1 1,2 VAX DATATRIEVE Reference Manual DHQDAAA2 1,2 VAX DATATRIEVE User’s Guide DHQDAAA3 1,2 VAX DATATRIEVE Guide to Using Graphics

DHQDAAA4 1,2

VAX DATATRIEVE Guide to Writing Reports

DHQDAAA5 1,2

VAX DATATRIEVE Guide to Programming and Customizing

DHQDAAA6 1,2

VAX DATATRIEVE Quick Reference Guide

DHQDAAA7 1,2

VAX DBMS

Introduction to VAX DBMS D3YWAA27 1 VAX DBMS Database Design Guide D3YWAA28 1 VAX DBMS Database Maintenance and Performance Guide

D3YWAA29 1

VMS Online Documentation Library March 1992

Document Name File Name (.DECW$BOOK) Disk

VAX DBMS Database Administration Reference Manual

D3YWAA30 1

VAX DBMS Programming Reference Manual

D3YWAA31 1

VAX DBMS Programming Guide D3YWAA32 1 VAX DBMS Database Security Guide D3YWAA33 1 VAX DBMS Database Load/Unload Guide D3YWAA34 1 VAX DBMS Release Notes D3YWAA35 1

VAX RALLY Introduction to VAX RALLY D3YVAA26 1 VAX RALLY De�nition System User’s Guide

D3YVAA30 1

VAX RALLY Reference Manual D3YVAA28 1 VAX RALLY ADL User’s Guide D3YVAA29 1 VAX RALLY Command Reference Manual

D3YVAA27 1

VAX RALLY Guide to Application Development

D3YVAA32 1

VAX RALLY Application User’s Guide D3YVAA31 1 VAX RALLY Installation Guide D3YVAA43 1

VAX DSM

DSM Introduction to DSM D33VAA15 1,2 VAX DSM Version 6.0 Release Notes D33VAA16 1,2 VAX DSM Installation and Management Guide

D33VAA17 1,2

VAX DSM Database Operations Guide D33VAA18 1,2 VAX DSM Programmer’s Guide D33VAA19 1,2 VAX DSM Language Reference Manual D33VAA20 1,2 VAX DSM Callable Routines Reference Manual

D33VAA21 1,2

VAX DSM DASL Management Guide D33VAA22 1,2 VAX DSM DASL Handbook D33VAA23 1,2 VAX DSM DASL Reference Manual D33VAA24 1,2 VAX DSM DASL Programmer’s Guide D33VAA25 1,2

VAX Rdb/VMS Introduction and Master Index D3YWAA36 1 Guide to Using SQL D3YWAA37 1 Guide to Database Design and De�nition D3YWAA38 1 Guide to Database Maintenance and Performance

D3YWAA39 1

VMS Online Documentation Library March 1992

Document Name File Name (.DECW$BOOK) Disk

Guide to Database Tuning D3YWAA40 1 Guide to Using SQL/Services D3YWAA41 1 Guide to Distributed Transactions D3YWAA42 1 SQL Reference Manual D3YWAA43 1 RDO and RMU Reference Manual D3YWAA44 1 Guide to Using RDO, RDBPRE, and RDML

D3YWAA45 1

RDML Reference Manual D3YWAA46 1 Installation Guide D3YWAA47 1 Release Notes D3YWAA48 1 Mandatory Update for Versions 3.1B and 4.0 D3YWAA63 1

Release Notes for Version 4.0B D3YWAA74 1

Hardware Documentation BA42 Expansion Box DY87ZAA2 BA46 Expansion Box D33VZA31 DEC SoftPC for VMS D33VZA13 DECvoice D3R9ZAA1 Digital ANSI-Compliant PPL3 D33VZAA3 DRQ3B DMA Parallel Interface Module D3JKZAA4 KAV30 Documentation D474ZAA2 Micro/VAX/DRQ3B Device Driver D3JKZAA5 Small Computer System Interface (SCSI) D33VZAA5 VAX Disk Striping Driver for VMS D3ZKZAA1 VAX Jukebox Control Software D3ZUZAA4 VXT 2000 Windowing Terminal DY1HZAA1 VAXcluster Multi-Datacenter Facility D3YWZA12 VAXstation 3100 D33VZA12 VAXstation 4000 D33VZA33

BA42 Expansion Box BA42 Storage Expansion Box BA42 Installation Guide

DY87AAA3 1

BA46 Expansion Box BA46 Storage Expansion Box Owner’s Guide

D33VA104 1

DEC SoftPC for VMS DEC SoftPC User’s Guide D33VAA66 1

VMS Online Documentation Library March 1992

Document Name File Name (.DECW$BOOK) Disk

DECvoice

DECvoice VOX V2.1 Installation Guide D3R9AAA1 1 DECvoice VOX V2.1 Reference Manual D3R9AAA2 1

Digital ANSI-Compliant PPL3

Digital ANSI-Compliant Printing Protocol Level 3 Programming Supplement

D33VAAA3 1,2

Digital ANSI-Compliant Printing Protocol Level 3 Programming Reference Manual

D33VAAA2 1,2

DRQ3B DMA Parallel Interface Module DRQ3B DMA Parallel I/O Module Users Guide

D3JKAAA9 1

KAV30 Documentation

KAV30 Hardware Installation and User’s Information

D474AAA5 1

KAV30 Software Installation and System Testing Information

D474AAA6 1

KAV30 Programmer’s Reference Information

D474AAA7 1

Micro/VAX/DRQ3B Device Driver Micro/VAX/DRQ3B Device Driver User’s Guide

D3JKAA10 1

Small Computer System Interface (SCSI) VMS SCSI Device Support Manual D33VAA12 1 Small Computer System Interface: An Overview

D33VAA13 1

Small Computer System Interface: A Developer’s Guide

D33VAA14 1

VAX Disk Striping Driver for VMS VAX Disk Striping Driver for VMS D3ZKAAA1 1

VAX Jukebox Control Software

VAX Jukebox Control Software Installation Guide

D3ZUAA15 1

VAX Jukebox Control Software Guide to System Management and Operations

D3ZUAA16 1

VAX Jukebox Control Software Run-Time Library Reference Manual

D3ZUAA17 1

VMS Online Documentation Library March 1992

Document Name File Name (.DECW$BOOK) Disk

VXT 2000 Windowing Terminal VXT 2000 User Information DY1HAAA1 1 VXT 2000 Installing and Getting Started DY1HAAA2 1 VXT Software Version 1.0 Installation Information

DY1HAAA3 1

VXT 2000 Release Notes DY1HAAA4 1 VXT 2000 System Manager Software Release Notes

DY1HAAA5 1

VAXcluster Multi-Datacenter Facility VAXcluster Multi- Datacenter Facility Con�guration Guidelines

D3YWAA73 1

VAXstation 3100

VAXstation 3100 Model 38 Owner’s Manual

D33VAA59 1

VAXstation 3100 Model 48 Owner’s Manual

D33VAA60 1

VAXstation 3100 Model 76 Upgrade Guide

D33VAA61 1

VAXstation 3100 Model 76 Owner’s Guide

D33VAA62 1

Dual Monitor Adapter Installation Guide D33VAA64 1

VAXstation 4000

VAXstation 4000 Model 60 D33VZA30 VAXstation VLC D33VZA32

VAXstation 4000 Model 60

VAXstation 4000 Model 60 Owner’s and System Installation Guide

D33VA102 1

VAXstation 4000 Model 60 Option’s Installation Guide

D33VA103 1

VAXstation VLC

VAXstation 4000 VLC Owner’s Guide D33VA105 1

Marketing Documentation

DECview3d Concurrent View and Edit Module for VMS

D33WZAA1

VAXcluster Multi-Datacenter Facility D3YWZA12 VAXcluster Software D3YWZA10 Bookreader Documentation D3UHZA19

VMS Online Documentation Library March 1992

Document Name File Name (.DECW$BOOK) Disk

DECview3d Concurrent View and Edit Module for VMS DECview3D CVE for VMS User’s Guide D33WAAA1 1,2

VAXcluster Multi-Datacenter Facility

VAXcluster Multi- Datacenter Facility Con�guration Guidelines

D3YWAA73 1

VAXcluster Software

VAXcluster Systems VAXcluster Documents

D3YWAA68 1

Guide to VAXcluster Systems D3YWAA51 1 VAXcluster Systems Guidelines for VAXcluster System Con�gurations

D3YWAA50 1

VAXcluster Systems Introduction to VAXcluster Application Design

D3YWAA49 1,2

Bookreader Documentation

Using Bookreader D32VBKRD 1,2 Managing a Bookreader Library D3CLAA10 1,2

Of�ce Applications

ALL�IN�1 DH24ZAA7 ALL�IN�1 MAIL for VMS D3S1ZAA1 CDA D3S1ZAA2 DEC ODA Compound Document Architecture (CDA) Gateway

D270ZAA1

DEC/EDI DH24ZAA4 DECimage EXpress D34JZAA1 DECimage Scan Software For VMS D3SJZAA1 VAX Public Access Communications D33VZA20 DECdecision D3S1ZA90 DECplan D8VJZAA7 DECpresent D3S1ZA13 DECquery for VMS D35ZZAA2 DECscheduler for VMS DY43ZAA1 DECview3d Concurrent View and Edit Module for VMS

D33WZAA1

DECwrite D3S1ZA80 MAILbus DLLZZAA2 Network Application Support (NAS) D3S1ZA12 VAX ADE D3DSZAA1

VMS Online Documentation Library March 1992

Document Name File Name (.DECW$BOOK) Disk

VAX DATATRIEVE DHQDZAA1 VAX Notes D3YVZA11 VMS DECwindows D32VZA90 WPS�PLUS D3TFZA99

ALL�IN�1

ALL�IN�1 Management DH24ZAA1 ALL�IN�1 Application Programming DH24ZAA2 ALL�IN�1/English User Documentation DH24ZAA3 File Cabinet Server DH24ZAA9

ALL�IN�1 Management

Release Notes DH24AA42 2 Installation Guide Part 1 DH24AA36 2 Installation Guide Part 2 DH24AA37 2 Differences Between ALL�IN�1 V2.4 and ALL�IN�1 V3.0

DH24AAA4 2

Administration Guide DH24AAA1 2 Management Guide DH24AAA2 2 Mail Management Guide DH24AAA3 2 WPS�PLUS Printer Characteristics DH24AA39 2

ALL�IN�1 Application Programming Getting Started DH24AAA7 2 Guide DH24AAA6 2 Reference Volume 1 DH24AAA8 2 Reference Volume 2 DH24AAA9 2 User Interface Standards DH24AA10 2 Customization Management DH24AA33 2 FMS Reference DH24AA34 2

ALL�IN�1/English User Documentation User Changes DH24AA41 2 User’s Handbook DH24AA35 2 User’s Reference DH24AA12 2 WPS�PLUS User’s Reference DH24AA38 2 WPS�PLUS Printer Characteristics DH24AA39 2 VT100 Keyboard Diagrams DH24AA13 2 VT100 Keyboard Reference Tables DH24AA14 2 LK201 Keyboard Diagrams DH24AA15 2 LK201 Keyboard Reference Tables DH24AA16 2

VMS Online Documentation Library March 1992

Document Name File Name (.DECW$BOOK) Disk

Administration Guide DH24AAA1 2

File Cabinet Server

Reference Manual DH24AA40 2

ALL�IN�1 MAIL for VMS

ALL�IN�1 MAIL System Manager’s Guide

D3S1AA74 2

ALL�IN�1 MAIL for VMS DECwindows User’s Guide

D3S1AA57 2

ALL�IN�1 MAIL for Video Terminal’s Guide

D3S1AA58 2

CDA CDA Base Services D3S1ZAA3 CDA Converter Library D3S1ZAA4

CDA Base Services

CDA Reference Manual D3S1AAA1 1,2 Introduction to the CDA Services D3S1AAA2 1,2 Guide to Creating Compound Documents with the CDA Toolkit

D3S1AAA3 1,2

OS/2 Documentation Supplement for the CDA Base Services

D3S1AAA4 2

Using the CDA Base Services for OS/2 D3S1AAA5 2 Writing Converters Using the DEC CDA Base Services

D3S1AA70 1,2

DDIF Technical Speci�cations D3S1AA71 2 DTIF Technical Speci�cations D3S1AA72 2

CDA Converter Library

Reference Manual D3S1AAA1 1,2 DDIF Technical Speci�cation D3S1AA71 2 DTIF Technical Speci�cation D3S1AA72 2 Using the CDA Converters D3S1AAA6 2 Technical Guide to the CDA Converter Library

D3S1AAA7 2

DEC ODA Compound Document Architecture (CDA) Gateway DEC ODA Compound Document Architecture (CDA) Gateway User’s Guide

D270AAA1 2

VMS Online Documentation Library March 1992

Document Name File Name (.DECW$BOOK) Disk

DEC ODA Compound Document Architecture (CDA) Gateway Installation Guide

D270AAA2 2

DEC/EDI

DEC/EDI Introduction DH24AA19 1,2 DEC/EDI Getting Started DH24AA31 1,2 DEC/EDI Planning DH24AA20 1,2 DEC/EDI Installing DH24AA21 1,2 DEC/EDI Con�guring DH24AA22 1,2 DEC/EDI Maintaining DH24AA23 1,2 DEC/EDI Problem Solving DH24AA24 1,2 DEC/EDI Command Reference DH24AA25 1,2 DEC/EDI Programming DH24AA26 1,2

DECimage EXpress

DECimage EXpress User’s Guide D34JAAA2 2 DECimage EXpress System Manager’s Guide

D34JAAA3 1,2

DECimage EXpress Application Development Environment Programmer’s Reference Guide

D34JAAA1 2

DECimage Scan Software For VMS DECimage Scan Software for VMS and ULTRIX RISC Tutorial

D3SJAA14 2

DECimage Scan Software for VMS Installation Guide

D3SJAAA2 2

DECimage Scan Software User’s Guide D3SJAAA1 2 DECimage Scan Software Release Notes D3SJAAA3 2

VAX Public Access Communications VAX Public Access Communications Installation and Setup Guide

D33VAA80 1,2

VAX Public Access Communications User’s Guide

D33VAA81 1,2

VAX Public Access Communications Release Notes

D33VAA82 1,2

DECdecision

DECdecision for VMS D3S1ZAA8 DECdecison/Deutsch D5EEZAA1 DECdecision/Français DGT4ZAA1 DECdecision/Nederlands D5FBZAA1

VMS Online Documentation Library March 1992

Document Name File Name (.DECW$BOOK) Disk

DECdecision/Svenska D5KMZAA1

DECdecision for VMS DECdecision Overview D3S1AA40 2 DECdecision Calc Macro Guide D3S1AA44 2 DECdecision Installation and System Management Guide

D3S1AA47 2

DECdecison/Deutsch DECdecision Übersicht D5EEAAA7 DECdecision Calc Macro Guide D3S1AA44 2

DECdecision/Français Decdecision manuel de l’utilisateur DGT4AAA2 2 DECdecision Calc Macro Guide D3S1AA44 2

DECdecision/Nederlands DECdecision Access Gebruikshandleiding D5FBAAA1 2 DECdecision Calc Gebruikshandleiding D5FBAAA2 2 DECchart Gebruikshandleiding D5FBAAA3 2 DECdecision Release notes D5FBAAA4 2 DECdecision Installation and System Management Guide

D3S1AA47 2

Converters Reference Guide D3S1AA46 2 DECdecision Calc Macro Guide D3S1AA44 2

DECdecision/Svenska DECdecision Översikt D5KMAAA1 2 DECdecision Access Användarhandbok D5KMAAA2 2 DECdecision Calc Användarhandbok D5KMAAA3 2 DECchart Användarhandbok D5KMAAA4 2 DECdecision Builder Användarhandbok D5KMAAA5 2

DECplan

DECplan/Italiano D8VJZAA2 DECplan/Francais D8VJZAA3 DECplan/Deutsch D8VJZAA4 DECplan/Espanol D8VJZAA5 DECplan/Svenska D8VJZAA6

DECplan/Italiano

VMS Online Documentation Library March 1992

Document Name File Name (.DECW$BOOK) Disk

Guida a DECplan D8VJAAA8 2 Guida a DECplan Time Manager D8VJAAA9 2

DECplan/Francais

Manuel de DECplan D8VJAA10 2 DECplan Manuel d’utilisation D8VJAA11 2

DECplan/Deutsch

DECplan Benutzerhandbuch D8VJAA12 2 Time Manager Benutzerhandbuch D8VJAA13 2

DECplan/Espanol

Guía para DECplan D8VJAA14 2 Guía para DECplan Time Manager D8VJAA17 2

DECplan/Svenska

Handbok för DECplan D8VJAA15 2 Handbok för DECplan Time Manager D8VJAA16 2

DECpresent

DECpresent Installation Guide for VMS Systems

D3S1AA61 2

DECpresent Installation Guide for ULTRIX Systems

D3S1AA60 2

DECpresent User’s Guide D3S1AA59 2

DECquery for VMS

Getting Started with DECquery for VMS and DECquery for ULTRIX

D35ZAAA1 1,2

DECscheduler for VMS

DECscheduler for VMS User Information DY43AAA1 2 DECscheduler for VMS Programming DY43AAA2 2 DECscheduler for VMS Installation DY43AAA3 2

DECview3d Concurrent View and Edit Module for VMS DECview3D CVE for VMS User’s Guide D33WAAA1 1,2

DECwrite

DECwrite for VMS D35XZAA2 DECwrite/Deutsch for VMS D8VJZAA1

VMS Online Documentation Library March 1992

Document Name File Name (.DECW$BOOK) Disk

DECwrite/Nederlands for VMS DH87ZAA1 DECwrite/Francais for VMS DH87ZAA2 DECwrite/Italiano for VMS DH87ZAA3 DECwrite/Svenska for VMS DH87ZAA4

DECwrite for VMS

DECwrite User’s Guide D35XAAA4 2 DECwrite Supplement for VMS Systems D35XAAA5 2 DECwrite Installation Guide for VMS Systems

D35XAAA6 1,2

DECwrite Supplement for ULTRIX Systems with RISC Processors

D35XAAA7 2

DECwrite Installtion Guide for ULTRIX Systems with RISC Processors

D35XAAA8 1,2

DECwrite Supplement for Sun’s SPARCstations

D35XAAA9 2

DECwrite Installation Guide for Sun’s SPARCstations

D35XAA10 1,2

DECwrite/Deutsch for VMS DECwrite/Deutsch V1.1 Versionshinweise

D8VJAAA1 2

DECwrite/Deutsch Ergänzungen und neue Funktionen

D8VJAAA2 2

DECwrite/Deutsch Kurzbeschreibung D8VJAAA3 2 DECwrite/Deutsch Benutzerhandbuch D8VJAAA4 2 DECwrite/Deutsch zum Nachschlagen D8VJAAA5 2 DECchart/Deutsch Benutzerhandbuch D8VJAAA6 2 DECchart/Deutsch Einführung D8VJAAA7 2 DECwrite Installation Guide for VMS D3S1AA32 2 DECwrite Using the DECwrite CDA Converters

D3S1AA30 2

DECwrite/Nederlands for VMS DECwrite Gebruikshandleiding DH87AAA1 2 DECwrite Naslaggids DH87AAA2 2 DECchart Gebruikshandleiding DH87AAA3 2 DECwrite Release Notes DH87AAA4 2 DECwrite VAX/VMS Installation Guide D3S1AA32 2 Using the DECwrite CDA Converter D3S1AA30 2 DECwrite Supplement DH87AAA5 2

DECwrite/Francais for VMS

VMS Online Documentation Library March 1992

Document Name File Name (.DECW$BOOK) Disk

L’édition intégrée DH87AAA6 2 Mise à jour DH87AAA7 2 DECwrite Release Notes DH87AAA8 2 DECwrite Getting Started D3S1AA23 2 DECwrite User’s Guide D3S1AA24 2 DECchart User’s Guide D3S1AA28 2 DECwrite Reference Manual D3S1AA25 2 Using the DECwrite CDA Converters D3S1AA30 2 DECwrite Installation Guide for VMS Systems

D3S1AA32 2

DECwrite/Italiano for VMS Introduzione all’uso DH87AAA9 2 Guida utente DH87AA10 2 Manuale di riferimento DH87AA11 2 Using the DECwrite CDA Converters D3S1AA30 2 DECwrite Installation Guide for VMS Systems

D3S1AA32 2

Supplemento all documentazione DH87AA12 2 DECwrite Release Notes DH87AA13 2

DECwrite/Svenska for VMS DECwrite Snabbguide DH87AA14 2 DECwrite Release Notes DH87AA15 2 DECwrite Introduktion DH87AA16 2 DECwrite Användarhandbok DH87AA17 2 DECwrite Referenshandbok DH87AA18 2 DECchart Introduktion DH87AA19 2 DECchart Användarhandbok DH87AA20 2 Using the DECwrite CDA Converters D3S1AA30 2 DECwrite Installation Guide for VMS Systems

D3S1AA32 2

DECwrite Tillägg till dokumentation DH87AA21 2

MAILbus

Message Router DLLZZAA3 Message Router VMSmail Gateway DLLZZAA4 Message Router/S Gateway DLLZZAA5 Message Router/P Gateway DLLZZAA6 Message Router X. 400 Gateway DLLZZAA7 Message Router Programmer’s Kit DLLZZAA8

VMS Online Documentation Library March 1992

Document Name File Name (.DECW$BOOK) Disk

Message Router

Release Notes DLLZAAA7 1,2 Introduction to MAILbus DLLZAAA8 1,2 Introduction to Message Router DLLZAAA9 1,2 Installation Guide DLLZAA10 1,2 Con�guration Guide DLLZAA11 1,2 Management Guide DLLZAA12 1,2 Management Action Procedures DLLZAA13 1,2 Management Reference Manual DLLZAA14 1,2

Message Router VMSmail Gateway Release Notes DLLZAA15 1,2 Installation Guide DLLZAA16 1,2 Management Guide DLLZAA17 1,2 User’s Guide DLLZAA18 1,2

Message Router/S Gateway

Release Notes DLLZAA19 1,2 Planning Guide DLLZAA20 1,2 Installation Guide DLLZAA21 1,2 Management Guide DLLZAA22 1,2 User’s Reference Card DLLZAA23 1,2

Message Router/P Gateway

Release Notes DLLZAA24 1,2 Planning Guide DLLZAA25 1,2 Installation Guide DLLZAA26 1,2 Management Guide DLLZAA27 1,2 User’s Reference Card DLLZAA28 1,2

Message Router X. 400 Gateway Release Notes DLLZAA29 1,2 Installation Guide DLLZAA30 1,2 Management Guide DLLZAA31 1,2 User’s Guide DLLZAA32 1,2

Message Router Programmer’s Kit Release Notes DLLZAA33 1,2 Installation Guide DLLZAA34 1,2

VMS Online Documentation Library March 1992

Document Name File Name (.DECW$BOOK) Disk

Network Application Support (NAS) NAS Overview D3S1AA34 1,2 NAS Application Style Guide D3S1AA35 1,2 NAS Guide to Developing Portable Software

D3S1AA36 1,2

NAS Guide to Documenting Multiplatform Products

D3S1AA37 1,2

NAS Guide to Designing a Portable Programming Interface

D3S1AA38 1,2

NAS Guide to Using a Portable Programming Interface

D3S1AA39 1,2

VAX ADE

ADE Reference Manual D3DSAAA1 2 Introduction to ADE D3DSAAA2 2 VAX ADE Installation Guide D3DSAAA3 2

VAX DATATRIEVE

VAX DATATRIEVE Handbook DHQDAAA1 1,2 VAX DATATRIEVE Reference Manual DHQDAAA2 1,2 VAX DATATRIEVE User’s Guide DHQDAAA3 1,2 VAX DATATRIEVE Guide to Using Graphics

DHQDAAA4 1,2

VAX DATATRIEVE Guide to Writing Reports

DHQDAAA5 1,2

VAX DATATRIEVE Guide to Programming and Customizing

DHQDAAA6 1,2

VAX DATATRIEVE Quick Reference Guide

DHQDAAA7 1,2

VAX Notes

Guide to VAX Notes D3YVAA21 2

VMS DECwindows

DECwindows DECnet/SNA 3270 Terminal Emulator

D3KNZAA5

DECwindows 4125 Emulator for VMS D33VZAA2 VMS DECwindows Motif D32VZA95 VMS DECwindows/Deutsch Handbücher D3EXZAA1 VMS DECwindows/Nederlands D3EXZAA5 VMS DECwindows/Svenska D5KMZAA2 VMS DECwindows/Francais D3EXZAA3

VMS Online Documentation Library March 1992

Document Name File Name (.DECW$BOOK) Disk

VMS DECwindows/Canadien-francais D3EXZAA2 VMS DECwindows/Italiano D3EXZAA4

DECwindows DECnet/SNA 3270 Terminal Emulator Installation D3KNAAA9 1,2 Use D3KNAA10 1,2

DECwindows 4125 Emulator for VMS

DECwindows 4125 Emulator Installation and User’s Guide

D33VAAA1 2

VMS DECwindows Motif

VMS DECwindows Motif D32VZA14 VMS DECwindows Motif/Dansk D3EXZAA7 VMS DECwindows Motif/Deutsch D3EXZA11 VMS DECwindows Motif/Deutsch-CH D3EXZA16 VMS DECwindows Motif/Espanol D3EXZA15 VMS DECwindows Motif/Francais D3EXZA10 VMS DECwindows Motif/Francais- Canadien

D3EXZAA6

VMS DECwindows Motif/Francais-CH D3EXZA19 VMS DECwindows Motif/Italiano D3EXZA12 VMS DECwindows Motif/Italiano-CH D3EXZA17 VMS DECwindows Motif/Nederlands D3EXZAA8 VMS DECwindows Motif/Norsk D3EXZA13 VMS DECwindows Motif/Portuguese D3EXZA14 VMS DECwindows Motif/Suomi D3EXZAA9 VMS DECwindows Motif/Svenska D3EXZA18

VMS DECwindows Motif

Applications Guide D32VA208 2 Application Programming Guide D32VA212 2 Companion to the OSF/Motif Style Guide D32VA213 2 Device Driver Manual D32VA108 1,2 Display PostScript Programming Supplement

D32VA109 1,2

Extensions to Motif D32VA214 2 Installation Guide D32VA209 2 Non-C Bindings Guide D32VA215 2 Overview to Programming Documentation

D32VA216 2

OSF/Motif Programmer’s Reference D3B0AA62 2

VMS Online Documentation Library March 1992

Document Name File Name (.DECW$BOOK) Disk

OSF/Motif Programmer’s Guide D3B0AA63 2 OSF/Motif Style Guide D3B0AA64 2 Porting XUI Applications to Motif D32VA217 2 Release Notes D32VA210 2 Transport Manual D32VA218 2 User’s Guide D32VA211 2 X Window System D3B0AA60 2 X Window System Toolkit: Speci�cation only

D3B0AA61 2

Xlib Programming Guide: MIT C Binding

D32VA219 2

Xlib Programming Guide: VAX Binding D32VA220 2 DEC CDA Base Services D3S1ZAA3

DEC CDA Base Services

CDA Reference Manual D3S1AAA1 1,2 Introduction to the CDA Services D3S1AAA2 1,2 Guide to Creating Compound Documents with the CDA Toolkit

D3S1AAA3 1,2

OS/2 Documentation Supplement for the CDA Base Services

D3S1AAA4 2

Using the CDA Base Services for OS/2 D3S1AAA5 2 Writing Converters Using the DEC CDA Base Services

D3S1AA70 1,2

DDIF Technical Speci�cations D3S1AA71 2 DTIF Technical Speci�cations D3S1AA72 2

VMS DECwindows Motif/Dansk VMS DECwindows Motif Beynderbog D3EXAA29 2 Introduktion til Bookreader D3EXAA30 2 VMS DECwindows Motif V1.0 Language Variant Installation

D3EXAA28 2

VMS DECwindows Motif/Deutsch VMS DECwindows Motif Einführung D3EXAA37 2 VMS DECwindows Motif Bookreader D3EXAA38 2 VMS DECwindows Motif V1.0 Language Variant Installation

D3EXAA28 2

VMS DECwindows Motif/Deutsch-CH VMS DECwindows Motif Einführung D3EXAA37 2 VMS DECwindows Motif Bookreader D3EXAA38 2

VMS Online Documentation Library March 1992

Document Name File Name (.DECW$BOOK) Disk

VMS DECwindows Motif V1.0 Language Variant Installation

D3EXAA28 2

VMS DECwindows Motif/Espanol

Introducción a VMS DECwindows Motif D3EXAA45 2 Uso del lector de manuales D3EXAA46 2 VMS DECwindows Motif V1.0 Language Variant Installation

D3EXAA28 2

VMS DECwindows Motif/Francais

Inititiation á VMS DECwindows Motif D3EXAA35 2 Utilisation de l’application Émulivre D3EXAA36 2 VMS DECwindows Motif V1.0 Language Variant Installation

D3EXAA28 2

VMS DECwindows Motif/Francais-Canadien Initiation à VMS DECwindows Motif D3EXAA26 2 Utilisation de l’application Émulivre D3EXAA27 2 VMS DECwindows Motif V1.0 Language Variant Installation

D3EXAA28 2

VMS DECwindows Motif/Francais-CH Inititiation á VMS DECwindows Motif D3EXAA35 2 Utilisation de l’application Émulivre D3EXAA36 2 VMS DECwindows Motif V1.0 Language Variant Installation

D3EXAA28 2

VMS DECwindows Motif/Italiano

Introduzione all’uso di VMS DECwindows Motif

D3EXAA39 2

Uso di Bookreader D3EXAA40 2 VMS DECwindows Motif V1.0 Language Variant Installation

D3EXAA28 2

VMS DECwindows Motif/Italiano-CH Introduzione all’uso di VMS DECwindows Motif

D3EXAA39 2

Uso di Bookreader D3EXAA40 2 VMS DECwindows Motif V1.0 Language Variant Installation

D3EXAA28 2

VMS DECwindows Motif/Nederlands Aan de slag met VMS DECwindows Motif

D3EXAA31 2

VMS Online Documentation Library March 1992

Document Name File Name (.DECW$BOOK) Disk

Werken met de Boekerij D3EXAA32 2 VMS DECwindows Motif V1.0 Language Variant Installation

D3EXAA28 2

VMS DECwindows Motif/Norsk

Innføring i VMS DECwindows Motif D3EXAA41 2 Bruke Bokleser-programmet D3EXAA42 2 VMS DECwindows Motif V1.0 Language Variant Installation

D3EXAA28 2

VMS DECwindows Motif/Portuguese Guia de Iniciação ao VMS DECwindows Motif

D3EXAA43 2

Usar o Leitor de Documentação D3EXAA44 2 VMS DECwindows Motif V1.0 Language Variant Installation

D3EXAA28 2

VMS DECwindows Motif/Suomi VMS DECwindows Motif Aloittelijan opas

D3EXAA33 2

Kirjasto-sovelluksen käytö D3EXAA34 2 VMS DECwindows Motif V1.0 Language Variant Installation

D3EXAA28 2

VMS DECwindows Motif/Svenska Använda VMS DECwindows Motif D3EXAA47 2 Använda Bibliotek D3EXAA48 2 VMS DECwindows Motif V1.0 Language Variant Installation

D3EXAA28 2

VMS DECwindows/Deutsch Handbücher Anleitung zum Bookreader D3EXAAA1 2 VMS DECwindows - Neue Funktionen D3EXAAA2 2 VMS DECwindows - Einführung D3EXAAA3 2 VMS DECwindows - Benutzerhandbuch D3EXAAA4 2 VMS DECwindows - Versionshinweise D3EXAAA5 2 VMS DECwindows - Installation Guide D3EXAAA6 2

VMS DECwindows/Nederlands

De Boekerij gebruiken D3EXAA22 2 VMS DECwindows/Nederlands V2.1 Gebruikshandleiding

D3EXAA23 2

VMS Online Documentation Library March 1992

Document Name File Name (.DECW$BOOK) Disk

VMS DECwindows/Nederlands V2.1 Applicaties

D3EXAA24 2

VMS DECwindows V2.1 Nieuwe functies D3EXAA25 2 VMS DECwindows V2.1 Language Variants Installation Guide

D5KMAA11 2

VMS DECwindows/Svenska

Använda Bibliotek D5KMAAA6 2 VMS DECwindows VMS DECwindows Användarhandbok

D5KMAAA7 2

VMS DECwindows Skrivbordstillbehör D5KMAAA8 2 VMS DECwindows Version 2.1 Supplement

D5KMAAA9 2

VMS DECwindows/Svenska V2.1 Release Notes

D5KMAA10 2

VMS DECwindows V2.1 Language Variants Installation Guide

D5KMAA11 2

VMS DECwindows/Francais

VMS DECwindows/FRANÇAIS - Émulivre Utilisation

D3EXAA13 2

VMS DECwindows/FRANÇAIS V2.1 - Nouvelles fonctionnalités

D3EXAA14 2

VMS DECwindows/FRANÇAIS - Manuel d’utilisation

D3EXAA15 2

VMS DECwindows/FRANÇAIS - Guide des applications

D3EXAA16 2

VMS DECwindows/FRANÇAIS - Notes de mise à jour

D3EXAA17 2

VMS DECwindows V2.1 Language Variants Installation Guide

D5KMAA11 2

VMS DECwindows/Canadien-francais VMS DECwindows Nouvelles fonctions D3EXAAA7 2 VMS DECwindows Manuel d’utilisation D3EXAAA8 2 VMS DECwindows Guide des applications

D3EXAAA9 2

VMS DECwindows Émulivre D3EXAA10 2 VMS DECwindows Notes de mise à jour D3EXAA11 2 VMS DECwindows V2.1 Language Variants Installation Guide

D5KMAA11 2

VMS DECwindows/Italiano

Uso di Bookreader D3EXAA18 2

VMS Online Documentation Library March 1992

Document Name File Name (.DECW$BOOK) Disk

VMS DECwindows/ITALIANO V2.1 Nuove funzionalità

D3EXAA19 2

VMS DECwindows Applicazioni di base D3EXAA20 2 VMS DECwindows Guida utente D3EXAA21 2 VMS DECwindow V2.1 Language Variants Installation Guide

D5KMAA11 2

WPS�PLUS

WPS�PLUS for VMS D3TFZAA2 WPS�PLUS/ESPAÑOL para VMS DH87ZA10 WPS�PLUS/FRANCAIS pour VMS DH87ZAA6 WPS�PLUS/ITALIANO per VMS DH87ZA11 WPS�PLUS/NEDERLANDS voor VMS DH87ZAA7 WPS�PLUS/NORSK på VMS DH87ZAA9 WPS�PLUS/Svenska för VMS DH87ZAA8

WPS�PLUS for VMS

WPS�PLUS for VMS User’s Reference D3TFAAA2 2 WPS�PLUS for VMS Getting Started D3TFAAA3 2 WPS�PLUS for VMS Installation Guide D3TFAAA4 2 WPS�PLUS for VMS Printer Characteristics

D3TFAAA5 2

WPS�PLUS/ESPAÑOL para VMS Manual de referencia de WPS�PLUS para VMS

DH87AA36 2

Printer Characteristics D3TFAAA5 2 Installation Guide D3TFAAA4 2

WPS�PLUS/FRANCAIS pour VMS Manuel de Référence DH87AA28 2 Installation Guide D3TFAAA4 2 Printer Characteristics D3TFAAA5 2

WPS�PLUS/ITALIANO per VMS WPS�PLUS per VMS Manuale utente DH87AA37 2 Printer Characteristics D3TFAAA5 2 Installation Guide D3TFAAA4 2

WPS�PLUS/NEDERLANDS voor VMS WPS�PLUS voor VMS Handboek DH87AA30 2 Printer Characteristics D3TFAAA5 2

VMS Online Documentation Library March 1992

Document Name File Name (.DECW$BOOK) Disk

Installation Guide D3TFAAA4 2

WPS�PLUS/NORSK på VMS

WPS�PLUS på VMS Brukerhåndbok DH87AA34 2 Printer Characteristics D3TFAAA5 2 Installation Guide D3TFAAA4 2

WPS�PLUS/Svenska för VMS

WPS�PLUS för VMS Användarhandbok DH87AA32 2 Printer Characteristics D3TFAAA5 2 Installation Guide D3TFAAA4 2

Printing

User Documents D3UHZA90 Installation and System Management Documents

D3UHZA91

Programming Documents D3UHZA92 DECview3d Concurrent View and Edit Module for VMS

D33WZAA1

Digital ANSI-Compliant PPL2 D3QSZAA1 Proprinter Emulation Protocol D3QSZAA2

User Documents

DECfonts Typeface Collection D33VZA14 DEC PrintServer Supporting Host Software for VMS

D33VZA27

DECprint Printing Services for VMS User’s Guide

D33VAAA7 1,2

DECprint Utility for PostScript to Sixel Printing for VMS

D33VZA25

VAX Distributed Queuing Service Command Reference

D33VAA77 1,2

VAX Distributed Queuing Service User’s Guide

D33VAA76 1,2

DECfonts Typeface Collection

DECfonts Typeface Collection Font Kit Installation and User’s Guide for VMS

D33VAA67 1,2

DEC PrintServer Supporting Host Software for VMS DEC PrintServer Supporting Host Software for VMS Installation Guide

D33VAA86 1,2

DEC PrintServer Supporting Host Software for VMS Management Guide

D33VAA87 1,2

VMS Online Documentation Library March 1992

Document Name File Name (.DECW$BOOK) Disk

Installation Guide: VAX PrintServer Supporting Host

D33VAA39 1,2

Installation Guide: VAX PrintServer Client

D33VAA40 1,2

Management Guide: VAX PrintServer Supporting Host

D33VAA41 1,2

Management/User’s Guide: VAX PrintServer Client

D33VAA42 1,2

PostScript Printers Programmer’s Supplement

D33VAA43 1,2

DECprint Utility for PostScript to Sixel Printing for VMS User/Installation Guide D33VAAA4 1,2

Installation and System Management Documents DECfonts Typeface Collection D33VZA14 DECprint Printing Services for VMS Software Installation Guide

D33VAAA5 1,2

DECprint Printing Services for VMS System Manager’s Guide

D33VAAA6 1,2

DECprint Utility for PostScript to Sixel Printing for VMS

D33VZA25

VAX Distributed Queuing Service Installation Guide

D33VAA74 1,2

VAX Distributed Queuing Service Managment Guide

D33VAA75 1,2

DECfonts Typeface Collection

DECfonts Typeface Collection Font Kit Installation and User’s Guide for VMS

D33VAA67 1,2

DECprint Utility for PostScript to Sixel Printing for VMS User/Installation Guide D33VAAA4 1,2

Programming Documents

Digital ANSI-Compliant PPL3 D33VZAA3 PostScript Printers Programmer’s Supplement

D33VAA43 1,2

PostScript Translators Reference Manual for Regis and Tektronix 4010/4014

D33VAAA8 1,2

Digital ANSI-Compliant PPL3

Digital ANSI-Compliant Printing Protocol Level 3 Programming Supplement

D33VAAA3 1,2

VMS Online Documentation Library March 1992

Document Name File Name (.DECW$BOOK) Disk

Digital ANSI-Compliant Printing Protocol Level 3 Programming Reference Manual

D33VAAA2 1,2

DECview3d Concurrent View and Edit Module for VMS DECview3D CVE for VMS User’s Guide D33WAAA1 1,2

Digital ANSI-Compliant PPL2

Digital ANSI-Compliant Printing Protocol Level 2 Programming Reference Manual

D3QSAAA1 2

Digital ANSI-Compliant Printing Protocol Level 2 Programming Supplement

D3QSAAA2 2

Proprinter Emulation Protocol

LA75 Plus Proprinter Emulation Programming Reference Manual

D3QSAAA3 2

Programming Tools and Languages

BASEtar CIMfast for VMS D830ZAA1 CDA D3S1ZAA2 CDD/Repository on VMS D33TZAA1 DEC ASD/SEE Toolkit for VMS D35DZAA1 DEC GKS for VMS D3S1ZAA5 DEC GKS�3D for VMS D3S1ZAA6 DEC OSI Application Developer’s Toolkit DLLZZAA1 DEC PHIGS for VMS D3S1ZAA7 DEC PrintServer Client Software D33VZA22 DEC RALLY D3YVZA18 DEC Realtime Test Integrator for VMS D3JKZAA8 DEC Trellis Object System D3YWZAA3 DEC Visual User Interface Tools D3W9ZAA2 DECdesign D3YVZAA1 DECforms D3S1ZA10 DECimage Application Services for VMS D3SJZAA3 DECimage Character Recognition Services for VMS

D3SJZAA2

DECimage EXpress Programmer’s Reference Guide

D34JAAA1 2

DECmessageQ D8DLZAA1 DECplan for VMS D3W9ZAA4 DECplan D8VJZAA7

VMS Online Documentation Library March 1992

Document Name File Name (.DECW$BOOK) Disk

DECscheduler for VMS DY43ZAA1 DECtrace for VMS D3YWZAA4 DECview3D for VMS D3JKZAA2 DECwindows Tools Package for Motif D3W9ZAA3 Digital ANSI-Compliant PPL3 D33VZAA3 Digital Cartridge Server Component for VMS D3GEZAA1

Digital Extended Math Library for VMS D3JKZAA3 Digital ANSI-Compliant PPL2 D3QSZAA1 Linkworks Developer’s Tools D3W9ZAA1 Network Application Support (NAS) D3S1ZA12 PDP�11 C for VMS D33VZAA4 Proprinter Emulation Protocol D3QSZAA2 VAX Ada D3YVZAA2 VAX ADE D3DSZAA1 VAX BASIC D3YVZAA3 VAX C D3YVZAA4 VAX COBOL D3YVZAA5 VAX DATATRIEVE DHQDZAA1 VAX DEC/CMS D3YVZAA6 VAX Decision Expert for VMS D3ECZAA1 VAX DEC/Module Management System (MMS)

D3YVZAA7

VAX DEC/Test Manager D3YVZAA8 VAX DIBOL D3NDZAA1 VAX DOCUMENT D3S1ZA15 VAX DSM D33VZAA6 VAX FMS D3TFZAA3 VAX FORTRAN D3YVZAA9 VAX LSE/SCA D3YVZA10 VAX LISP/VMS D33VZAA7 VAX Notes D3YVZA11 VAX OPS5 D33VZAA8 VAX Pascal D3YVZA12 VAX Performance and Coverage Analyzer (PCA)

D3YVZA13

VAX SCAN D3YVZA15 Introduction to VAXcluster Application Design

D3YWAA49 1,2

VAXELN Toolkit D33VZA11 VAXset D3YVZA16 VMS DECwindows Motif D32VZA95

VMS Online Documentation Library March 1992

Document Name File Name (.DECW$BOOK) Disk

VMS and VMS DECwindows Programming Documents

D32VZAA2

VMS POSIX D32VZA17

BASEtar CIMfast for VMS Installation Guide D830AAA1 2 Getting Started D830AAA2 2 Programmer’s Guide D830AAA3 2 User’s Guide D830AAA4 2 Guide to DCM Support D830AAA5 2 Guide to TCW Support D830AAA6 2 Guide to VSAP Support D830AAA7 2

CDA CDA Base Services D3S1ZAA3 CDA Converter Library D3S1ZAA4

CDA Base Services

CDA Reference Manual D3S1AAA1 1,2 Introduction to the CDA Services D3S1AAA2 1,2 Guide to Creating Compound Documents with the CDA Toolkit

D3S1AAA3 1,2

OS/2 Documentation Supplement for the CDA Base Services

D3S1AAA4 2

Using the CDA Base Services for OS/2 D3S1AAA5 2 Writing Converters Using the DEC CDA Base Services

D3S1AA70 1,2

DDIF Technical Speci�cations D3S1AA71 2 DTIF Technical Speci�cations D3S1AA72 2

CDA Converter Library Reference Manual D3S1AAA1 1,2 DDIF Technical Speci�cation D3S1AA71 2 DTIF Technical Speci�cation D3S1AA72 2 Using the CDA Converters D3S1AAA6 2 Technical Guide to the CDA Converter Library

D3S1AAA7 2

CDD/Repository on VMS Basic Documentation Set D33TZAA2 Advanced Documentation Set D33TZAA3

VMS Online Documentation Library March 1992

Document Name File Name (.DECW$BOOK) Disk

Basic Documentation Set

Read Before Installing or Using CDD /Repository Version 5.0

D33TAAA1 1,2

CDD/Repository Release Notes D33TAAA2 1,2 Installing CDD/Repository on VMS Systems

D33TAAA3 1,2

Using CDD/Repository on VMS Systems D33TAAA4 1,2 CDD/Repository CDO Reference Manual D33TAAA5 1,2 CDD/Repository Architecture Manual D33TAAA9 1,2

Advanced Documentation Set CDD/Repository Callable Interface Manual

D33TAAA6 1,2

CDD/Repository Information Model Volume I

D33TAAA7 1,2

CDD/Repository Information Model Volume II

D33TAAA8 1,2

DEC ASD/SEE Toolkit for VMS DEC ASD/SEE Toolkit for VMS User’s Guide

D35DAAA1 2

DEC ASD/SEE Toolkit for VMS Installation and Maintenance Guide

D35DAAA2 1,2

DEC GKS for VMS

Installing DEC GKS for VMS D3S1AA78 2 DEC GKS GKS$ Binding Reference Manual

D3S1AAA8 2

DEC GKS C Binding Reference Manual D3S1AAA9 2 DEC GKS FORTRAN Binding Reference Manual

D3S1AA10 2

DEC GKS Device Speci�cs Reference Manual

D3S1AA11 2

Building a DEC GKS Device Handler System

D3S1AA12 2

Building a DEC GKS Workstation Handler System

D3S1AA13 2

DEC GKS�3D for VMS

Installing DEC GKS�3D for VMS (Devlopment Kit)

D3S1AA79 2

DEC GKS�3D User Manual D3S1AA14 2 DEC GKS�3D FORTRAN Binding Reference Manual

D3S1AA15 2

VMS Online Documentation Library March 1992

Document Name File Name (.DECW$BOOK) Disk

DEC GKS�3D C Binding Reference Manual

D3S1AA16 2

DEC GKS�3D GKS3D$ Binding Reference Manual

D3S1AA17 2

DEC GKS�3D Device Speci�cs Reference Manual

D3S1AA18 2

DEC OSI Application Developer’s Toolkit Introduction DLLZAAA1 1,2 Installation DLLZAAA2 1,2 OSAK Programming DLLZAAA3 1,2 OSAK Programming Reference DLLZAAA4 1,2 FTAM Programming DLLZAAA5 1,2 Using the DDIS Toolkit DLLZAAA6 1,2

DEC PHIGS for VMS

DEC PHIGS PHIGS$ Binding Reference Manual

D3S1AA21 2

DEC PHIGS FORTRAN Binding Reference Manual

D3S1AA19 2

DEC PHIGS C Binding Reference Manual

D3S1AA20 2

Device Speci�cs Reference Manual for DEC GKS and DEC PHIGS

D3S1AA85 2

Installing DEC PHIGS for VMS D3S1AA84 2

DEC PrintServer Client Software

Installation Guide D33VAA40 1,2 Management/User’s Guide D33VAA42 1,2 PostScript Printers Programmer’s Supplement

D33VAA43 1,2

DEC RALLY

Using DEC RALLY Applications D3YVAA47 1,2 DEC RALLY Command Reference Manual

D3YVAA48 1,2

Installing DEC RALLY for MS�DOS D3YVAA50 1,2

DEC Realtime Test Integrator for VMS DEC RT Integrator User’s Guide D3JKAA20 2 DEC RT Integrator Icon Developer’s Guide

D3JKAA21 2

DEC RT Integrator Getting Started with the Subroutine Libraries

D3JKAA22 2

VMS Online Documentation Library March 1992

Document Name File Name (.DECW$BOOK) Disk

DEC RT Integrator Laboratory Graphics Package (LGP) Reference Manual

D3JKAA23 2

DEC RT Integrator Laboratory Input /Output (LIO) Reference Manual for VMS D3JKAA24 2

DEC RT Integrator Laboratory Signal Processing (LSP) Reference Manual

D3JKAA25 2

DEC RT Integrator Installation Guide D3JKAA35 2

DEC Trellis Object System

DEC Trellis Object System Introduction D3YWAAA1 2 DEC Trellis Object System Guide to Programming

D3YWAAA2 2

DEC Trellis Object System Language Reference Manual

D3YWAAA3 2

DEC Trellis Object System Type Library Reference Manual

D3YWAAA4 2

DEC Trellis Object System Guide to Tools D3YWAAA5 2

DEC Visual User Interface Tools

DEC VUIT User’s Guide D3W9AAA3 2 DECwindows Tools Package for Motif Installation Guide

D3W9AAA2 2

DECdesign

Guide to DECdesign D3YVAAA1 2 Gane & Sarson Reference Manual D3YVAA40 2 Merise Reference Manual D3YVAA41 2 Yourdon Reference Manual D3YVAA42 2

DECforms

DECforms Reference Manual D3S1AA50 1,2 DECforms Guide to Developing Forms D3S1AA51 1,2 DECforms Guide to Programming D3S1AA52 1,2 DECforms Guide to Converting VAX FMS Applications

D3S1AA53 1,2

DECforms Guide to Converting VAX TDMS Applications

D3S1AA54 1,2

DECforms Installation Guide D3S1AA55 1,2 DECforms V1.1 Release Notes D3S1AA56 1,2

DECimage Application Services for VMS DECimage Application Services for VMS Installation Guide

D3SJAAA6 2

VMS Online Documentation Library March 1992

Document Name File Name (.DECW$BOOK) Disk

DECimage Application Services for VMS Programmer’s Overview

D3SJAAA7 2

DECimage Application Services for VMS Condition Handling Facility Programmer’s Reference Manual

D3SJAAA8 2

DECimage Application Services for VMS Image Services Library Programmer’s Reference Manual

D3SJAAA9 2

DECimage Application Services for VMS Image Display Services Programmer’s Reference Manual

D3SJAA10 2

DECimage Application Services for VMS Image Input Services Programmer’s Reference Manual

D3SJAA11 2

DECimage Application Services for VMS Image Input Services Device Reference Manual

D3SJAA12 2

DECimage Application Services for VMS X Image Extension Programmer’s Reference Manual

D3SJAA13 2

DECimage Character Recognition Services for VMS

DECimage Character Recognition Services for VMS Programmer’s Reference Guide

D3SJAAA4 2

DECimage Character Recognition Services for VMS Installation Guide

D3SJAAA5 2

DECmessageQ

DECmessageQ Installation Guide for VMS D8DLAAA2 1,2

DECmessageQ Management and Con�guration Guide for VMS

D8DLAAA3 1,2

DECmessageQ Programmer’s Guide D8DLAAA1 1,2

DECmessageQ Guide to LU6.2 Services for VMS

D8DLAAA4 1,2

DECmessageQ Guide to PC Operating Systems

D8DLAAA5 1,2

DECplan for VMS

Guide to DECplan Time Manager D3W9AAA7 2

Guide to DECplan D3W9AAA8 2

DECplan

DECplan/Italiano D8VJZAA2

DECplan/Francais D8VJZAA3

DECplan/Deutsch D8VJZAA4

VMS Online Documentation Library March 1992

Document Name File Name (.DECW$BOOK) Disk

DECplan/Espanol D8VJZAA5 DECplan/Svenska D8VJZAA6

DECplan/Italiano

Guida a DECplan D8VJAAA8 2 Guida a DECplan Time Manager D8VJAAA9 2

DECplan/Francais

Manuel de DECplan D8VJAA10 2 DECplan Manuel d’utilisation D8VJAA11 2

DECplan/Deutsch

DECplan Benutzerhandbuch D8VJAA12 2 Time Manager Benutzerhandbuch D8VJAA13 2

DECplan/Espanol

Guía para DECplan D8VJAA14 2 Guía para DECplan Time Manager D8VJAA17 2

DECplan/Svenska

Handbok för DECplan D8VJAA15 2 Handbok för DECplan Time Manager D8VJAA16 2

DECscheduler for VMS

DECscheduler for VMS User Information DY43AAA1 2 DECscheduler for VMS Programming DY43AAA2 2 DECscheduler for VMS Installation DY43AAA3 2

DECtrace for VMS

DECtrace for VMS User’s Guide D3YWAA12 1,2 DECtrace for VMS Installation Guide D3YWAA14 1,2 Getting Started with DECtrace for VMS D3YWAA67 1,2

DECview3D for VMS

DECview3D User’s Guide D3JKAAA5 2 DECview3D Reference Manual D3JKAAA6 2 DECview3D Integration Guide D3JKAAA7 2

DECwindows Tools Package for Motif DEC VUIT User’s Guide D3W9AAA3 2

VMS Online Documentation Library March 1992

Document Name File Name (.DECW$BOOK) Disk

LinkWorks Developer’s Guide D3W9AAA1 2

GObE Programming Reference Manual D3W9AAA4 2

NetEd Programming Reference Manual D3W9AAA5 2

DECwindows Tools Package for Motif Installation Guide

D3W9AAA2 2

Digital ANSI-Compliant PPL3

Digital ANSI-Compliant Printing Protocol Level 3 Programming Supplement

D33VAAA3 1,2

Digital ANSI-Compliant Printing Protocol Level 3 Programming Reference Manual

D33VAAA2 1,2

Digital Cartridge Server Component for VMS

Digital Cartridge Server Component for VMS Installation Guide

D3GEAAA4 1,2

Digital Cartridge Server Component for VMS User’s Guide

D3GEAAA2 1,2

Digital Cartridge Server Component for VMS System Manager’s Guide

D3GEAAA3 1,2

Digital Cartridge Server Component for VMS Programmer’s Reference Guide

D3GEAAA1 1,2

Digital Extended Math Library for VMS

Guide to the Digital Extended Math Library for VMS

D3JKAAA8 2

Digital ANSI-Compliant PPL2

Digital ANSI-Compliant Printing Protocol Level 2 Programming Reference Manual

D3QSAAA1 2

Digital ANSI-Compliant Printing Protocol Level 2 Programming Supplement

D3QSAAA2 2

Linkworks Developer’s Tools

Developer’s Guide D3W9AAA1 2

DECwindows Tools Package for Motif Installation Guide

D3W9AAA2 2

Network Application Support (NAS)

NAS Overview D3S1AA34 1,2

NAS Application Style Guide D3S1AA35 1,2

NAS Guide to Developing Portable Software

D3S1AA36 1,2

VMS Online Documentation Library March 1992

Document Name File Name (.DECW$BOOK) Disk

NAS Guide to Documenting Multiplatform Products

D3S1AA37 1,2

NAS Guide to Designing a Portable Programming Interface

D3S1AA38 1,2

NAS Guide to Using a Portable Programming Interface

D3S1AA39 1,2

PDP�11 C for VMS

PDP�11 C Installation Guide D33VAAA9 2 PDP�11 C Run-Time Library Reference Manual

D33VAA10 2

Guide to PDP�11 C D33VAA11 2

Proprinter Emulation Protocol LA75 Plus Proprinter Emulation Programming Reference Manual

D3QSAAA3 2

VAX Ada

Developing Ada Programs on VMS Systems

D3YVAAA2 2

VAX ADA Language Reference Manual D3YVAAA3 2 VAX Ada Run-Time Reference Manual D3YVAAA4 2 VAX Ada and VAXELN Ada Technical Summary

D3YVAAA5 2

VAX ADE

ADE Reference Manual D3DSAAA1 2 Introduction to ADE D3DSAAA2 2 VAX ADE Installation Guide D3DSAAA3 2

VAX BASIC

VAX BASIC Reference Manual D3YVAAA6 2 VAX BASIC User Manual D3YVAAA7 2

VAX C

Guide to VAX C D3YVAAA8 2 VAX C Run-Time Library Reference Manual

D3YVAAA9 2

VAX COBOL

VAX COBOL User Manual D3YVAA10 2 VAX COBOL Reference Manual D3YVAA11 2

VMS Online Documentation Library March 1992

Document Name File Name (.DECW$BOOK) Disk

VAX DATATRIEVE

VAX DATATRIEVE Handbook DHQDAAA1 1,2 VAX DATATRIEVE Reference Manual DHQDAAA2 1,2 VAX DATATRIEVE User’s Guide DHQDAAA3 1,2 VAX DATATRIEVE Guide to Using Graphics

DHQDAAA4 1,2

VAX DATATRIEVE Guide to Writing Reports

DHQDAAA5 1,2

VAX DATATRIEVE Guide to Programming and Customizing

DHQDAAA6 1,2

VAX DATATRIEVE Quick Reference Guide

DHQDAAA7 1,2

VAX DEC/CMS

Guide to VAX DEC/Code Management System

D3YVAA12 2

VAX DEC/Code Management System Callable Routines Reference Manual

D3YVAA13 2

VAX Decision Expert for VMS

Bookreader Release Notes for VAX Decision Expert V1.0

D3ECAAA1 2

VAX Decision Expert User Manual D3ECAAA2 2 VAX Decision Expert Reference Manual D3ECAAA3 2 VAX Decision Expert Installation Guide D3ECAAA4 2 VAX Decision Expert V1.0 Quick Reference Card

D3ECAAA5 2

VAX DEC/Module Management System (MMS) Guide to VAX DEC/Module Management System

D3YVAA14 2

VAX DEC/Test Manager

Guide to VAX DEC/Test Manager D3YVAA15 2

VAX DIBOL

VAX DIBOL User’s Guide D3NDAAA1 2 VAX DIBOL Language Reference Manual D3NDAAA2 2 ANS DIBOL Language Reference Manual

D3NDAAA3 2

VAX DIBOL Installation Guide D3NDAAA4 2

VAX DOCUMENT

VMS Online Documentation Library March 1992

Document Name File Name (.DECW$BOOK) Disk

VAX DOCUMENT Version 2.0 Using Global Tags

D3S1AA65 2

VAX DOCUMENT Version 2.0 Tags Quick Reference

D3S1AA66 2

VAX DOCUMENT Version 2.0 Producing Online and Printed Documentation

D3S1AA67 2

VAX DOCUMENT Version 2.0 Using Doctypes and Related Tags

D3S1AA68 2

VAX DOCUMENT Version 2.0 Graphics Editor User’s Guide

D3S1AA69 2

VAX DSM

DSM Introduction to DSM D33VAA15 1,2 VAX DSM Version 6.0 Release Notes D33VAA16 1,2 VAX DSM Installation and Management Guide

D33VAA17 1,2

VAX DSM Database Operations Guide D33VAA18 1,2 VAX DSM Programmer’s Guide D33VAA19 1,2 VAX DSM Language Reference Manual D33VAA20 1,2 VAX DSM Callable Routines Reference Manual

D33VAA21 1,2

VAX DSM DASL Management Guide D33VAA22 1,2 VAX DSM DASL Handbook D33VAA23 1,2 VAX DSM DASL Reference Manual D33VAA24 1,2 VAX DSM DASL Programmer’s Guide D33VAA25 1,2

VAX FMS

VAX FMS Installation Guide D3TFAAA6 2 Introduction to VAX FMS D3TFAAA7 2 VAX FMS Utilities Reference Manual D3TFAAA8 2 VAX FMS Form Driver Reference Manual

D3TFAAA9 2

VAX FMS Language Interface Manual D3TFAA10 2 VAX FMS Mini-Reference D3TFAA11 2

VAX FORTRAN VAX FORTRAN Installation Guide D3YVAA38 2 HPO Installation Guide & Release Notes D3YVAA39 2 VAX FORTRAN Language Reference Manual

D3YVAA16 2

VAX FORTRAN User Manual D3YVAA17 2 VAX FORTRAN Performance Guide D3YVAA18 2

VMS Online Documentation Library March 1992

Document Name File Name (.DECW$BOOK) Disk

VAX LSE/SCA

VAX Language-Sensitive Editor and VAX Source Code Analyzer Reference Manual

D3YVAA19 2

VAX Language-Sensitive Editor and VAX Source Code Analyzer User Manual

D3YVAA20 2

VAX LISP/VMS

VAX LISP Release Notes D33VAA26 2 VAX LISP/VMS Installation Guide D33VAA27 2 VAX LISP/VMS DECwindows Programming Guide

D33VAA28 2

VAX LISP/VMS Editor Programming Guide

D33VAA29 2

VAX LISP/VMS Program Development Guide

D33VAA30 2

VAX LISP/VMS System-Building Guide D33VAA31 2 VAX LISP Implementation and Extensions to Common LISP

D33VAA32 2

VAX LISP/VMS Object Reference Manual D33VAA33 2 VAX LISP/VMS System Access Guide D33VAA34 2

VAX Notes

Guide to VAX Notes D3YVAA21 2

VAX OPS5

VAX OPS5 User’s Guide D33VAA35 2 VAX OPS5 Development Environment User’s Guide

D33VAA36 2

VAX OPS5 Reference Manual D33VAA37 2 VAX OPS5 Installation Guide D33VAA38 2

VAX Pascal

VAX Pascal Language Reference Manual D3YVAA22 2 VAX Pascal Reference Supplement for VMS Systems

D3YVAA23 2

VAX Pascal User Manual D3YVAA24 2 VAX Pascal Installation Guide D3YVAA44 2

VAX Performance and Coverage Analyzer (PCA) Guide to VAX Performance and Coverage Analyzer

D3YVAA25 2

VAX SCAN

VMS Online Documentation Library March 1992

Document Name File Name (.DECW$BOOK) Disk

Guide to VAX SCAN D3YVAA33 2

VAXELN Toolkit VAXELN Release Notes D33VAA46 2 VAXELN Installation Guide D33VAA47 2 Introduction to VAXELN D33VAA48 2 VAXELN System Services Guide D33VAA89 2 VAXELN System Services Reference Manual

D33VAA90 2

VAXELN File, Network, and Security Services Guide

D33VAA92 2

VAXELN File, Network, and Security Services Reference Manual

D33VAA91 2

VAXELN Device Drivers Guide D33VAA93 2 VAXELN Device Driver Routines Reference Manual

D33VAA94 2

VAXELN Ada Programming Guide D33VAA95 2 VAXELN C Programming Guide D33VAA53 2 VAXELN FORTRAN Programming Guide D33VAA55 2 VAXELN Pascal Programming Guide D33VAA51 2 VAXELN Development Guide D33VAA96 2 VAXELN Utilities Guide D33VAA97 2 VAXELN Application Design Guide D33VAA57 2 VAXELN Guide to DECwindows D33VAA58 2 VAXELN Guide to Using POSIX D33VAA98 2 VAXELN POSIX Callable Interface Reference Manual

D33VAA99 2

VAXELN POSIX Conformance Information (Std 1003.1)

D33VA100 2

VAXELN POSIX Information Concerning Draft 10 of P1003.4

D33VA101 2

VAXELN Messages Manual D33VAA56 2

VAXset

Using VAXset D3YVAA34 2 VAX Language-Sensitive Editor and VAX Source Code Analyzer Reference Manual

D3YVAA19 2

VAX Language-Sensitive Editor and VAX Source Code Analyzer User Manual

D3YVAA20 2

Guide to VAX DEC/Module Management System

D3YVAA14 2

Guide to VAX Performance and Coverage Analyzer

D3YVAA25 2

VMS Online Documentation Library March 1992

Document Name File Name (.DECW$BOOK) Disk

Guide to VAX DEC/Code Management System

D3YVAA12 2

VAX DEC/Code Management System Callable Routines Reference Manual

D3YVAA13 2

Guide to VAX DEC/Test Manager D3YVAA15 2

VMS DECwindows Motif VMS DECwindows Motif D32VZA14 VMS DECwindows Motif/Dansk D3EXZAA7 VMS DECwindows Motif/Deutsch D3EXZA11 VMS DECwindows Motif/Deutsch-CH D3EXZA16 VMS DECwindows Motif/Espanol D3EXZA15 VMS DECwindows Motif/Francais D3EXZA10 VMS DECwindows Motif/Francais- Canadien

D3EXZAA6

VMS DECwindows Motif/Francais-CH D3EXZA19 VMS DECwindows Motif/Italiano D3EXZA12 VMS DECwindows Motif/Italiano-CH D3EXZA17 VMS DECwindows Motif/Nederlands D3EXZAA8 VMS DECwindows Motif/Norsk D3EXZA13 VMS DECwindows Motif/Portuguese D3EXZA14 VMS DECwindows Motif/Suomi D3EXZAA9 VMS DECwindows Motif/Svenska D3EXZA18

VMS DECwindows Motif Applications Guide D32VA208 2 Application Programming Guide D32VA212 2 Companion to the OSF/Motif Style Guide D32VA213 2 Device Driver Manual D32VA108 1,2 Display PostScript Programming Supplement

D32VA109 1,2

Extensions to Motif D32VA214 2 Installation Guide D32VA209 2 Non-C Bindings Guide D32VA215 2 Overview to Programming Documentation

D32VA216 2

OSF/Motif Programmer’s Reference D3B0AA62 2 OSF/Motif Programmer’s Guide D3B0AA63 2 OSF/Motif Style Guide D3B0AA64 2 Porting XUI Applications to Motif D32VA217 2 Release Notes D32VA210 2 Transport Manual D32VA218 2

VMS Online Documentation Library March 1992

Document Name File Name (.DECW$BOOK) Disk

User’s Guide D32VA211 2 X Window System D3B0AA60 2 X Window System Toolkit: Speci�cation only

D3B0AA61 2

Xlib Programming Guide: MIT C Binding

D32VA219 2

Xlib Programming Guide: VAX Binding D32VA220 2 DEC CDA Base Services D3S1ZAA3

DEC CDA Base Services

CDA Reference Manual D3S1AAA1 1,2 Introduction to the CDA Services D3S1AAA2 1,2 Guide to Creating Compound Documents with the CDA Toolkit

D3S1AAA3 1,2

OS/2 Documentation Supplement for the CDA Base Services

D3S1AAA4 2

Using the CDA Base Services for OS/2 D3S1AAA5 2 Writing Converters Using the DEC CDA Base Services

D3S1AA70 1,2

DDIF Technical Speci�cations D3S1AA71 2 DTIF Technical Speci�cations D3S1AA72 2

VMS DECwindows Motif/Dansk VMS DECwindows Motif Beynderbog D3EXAA29 2 Introduktion til Bookreader D3EXAA30 2 VMS DECwindows Motif V1.0 Language Variant Installation

D3EXAA28 2

VMS DECwindows Motif/Deutsch VMS DECwindows Motif Einführung D3EXAA37 2 VMS DECwindows Motif Bookreader D3EXAA38 2 VMS DECwindows Motif V1.0 Language Variant Installation

D3EXAA28 2

VMS DECwindows Motif/Deutsch-CH VMS DECwindows Motif Einführung D3EXAA37 2 VMS DECwindows Motif Bookreader D3EXAA38 2 VMS DECwindows Motif V1.0 Language Variant Installation

D3EXAA28 2

VMS DECwindows Motif/Espanol Introducción a VMS DECwindows Motif D3EXAA45 2 Uso del lector de manuales D3EXAA46 2

VMS Online Documentation Library March 1992

Document Name File Name (.DECW$BOOK) Disk

VMS DECwindows Motif V1.0 Language Variant Installation

D3EXAA28 2

VMS DECwindows Motif/Francais

Inititiation á VMS DECwindows Motif D3EXAA35 2 Utilisation de l’application Émulivre D3EXAA36 2 VMS DECwindows Motif V1.0 Language Variant Installation

D3EXAA28 2

VMS DECwindows Motif/Francais-Canadien Initiation à VMS DECwindows Motif D3EXAA26 2 Utilisation de l’application Émulivre D3EXAA27 2 VMS DECwindows Motif V1.0 Language Variant Installation

D3EXAA28 2

VMS DECwindows Motif/Francais-CH Inititiation á VMS DECwindows Motif D3EXAA35 2 Utilisation de l’application Émulivre D3EXAA36 2 VMS DECwindows Motif V1.0 Language Variant Installation

D3EXAA28 2

VMS DECwindows Motif/Italiano

Introduzione all’uso di VMS DECwindows Motif

D3EXAA39 2

Uso di Bookreader D3EXAA40 2 VMS DECwindows Motif V1.0 Language Variant Installation

D3EXAA28 2

VMS DECwindows Motif/Italiano-CH Introduzione all’uso di VMS DECwindows Motif

D3EXAA39 2

Uso di Bookreader D3EXAA40 2 VMS DECwindows Motif V1.0 Language Variant Installation

D3EXAA28 2

VMS DECwindows Motif/Nederlands Aan de slag met VMS DECwindows Motif

D3EXAA31 2

Werken met de Boekerij D3EXAA32 2 VMS DECwindows Motif V1.0 Language Variant Installation

D3EXAA28 2

VMS DECwindows Motif/Norsk

Innføring i VMS DECwindows Motif D3EXAA41 2

VMS Online Documentation Library March 1992

Document Name File Name (.DECW$BOOK) Disk

Bruke Bokleser-programmet D3EXAA42 2 VMS DECwindows Motif V1.0 Language Variant Installation

D3EXAA28 2

VMS DECwindows Motif/Portuguese

Guia de Iniciação ao VMS DECwindows Motif

D3EXAA43 2

Usar o Leitor de Documentação D3EXAA44 2 VMS DECwindows Motif V1.0 Language Variant Installation

D3EXAA28 2

VMS DECwindows Motif/Suomi

VMS DECwindows Motif Aloittelijan opas

D3EXAA33 2

Kirjasto-sovelluksen käytö D3EXAA34 2 VMS DECwindows Motif V1.0 Language Variant Installation

D3EXAA28 2

VMS DECwindows Motif/Svenska

Använda VMS DECwindows Motif D3EXAA47 2 Använda Bibliotek D3EXAA48 2 VMS DECwindows Motif V1.0 Language Variant Installation

D3EXAA28 2

VMS and VMS DECwindows Programming Documents Creating Compound Documents Using the DEC CDA Base Services

D3S1AAA3 1,2

Guide to Creating VMS Modular Procedures

D32VAA96 1,2

Guide to DECthreads D32VA232 1,2 Guide to VMS File Applications D32VAA97 1,2 Guide to VMS Programming Resources D32VAA98 1,2 Technical Overview of the DEC CDA Base Services

D3S1AAA2 1,2

VAX RMS Journaling D32VAA99 1,2 VMS DECwindows Guide to Application Programming

D32VA100 1,2

VMS DECwindows Guide to Xlib Programming: MIT C Binding

D32VA101 1,2

VMS DECwindows Guide to Xlib Programming: VAX Binding

D32VA102 1,2

Writing Converters Using the DEC CDA Base Services

D3S1AA70 1,2

XUI Style Guide D32VA103 1,2

VMS Online Documentation Library March 1992

Document Name File Name (.DECW$BOOK) Disk

VMS and VMS DECwindows Programming Reference Documents

D32VZAA3

VMS Programming Utility Documents D32VZAA4

VMS and VMS DECwindows Programming Reference Documents CDA Reference D3S1AAA1 1,2 Introduction to the VMS Run-Time Library

D32VA104 1,2

Introduction to VMS System Routines D32VA105 1,2 Introduction to VMS System Services D32VA106 1,2 VAX Text Processing Utility D32VA107 1,2 VMS DECwindows Device Driver D32VA108 1,2 VMS DECwindows Display PostScript Programming Supplement

D32VA109 1,2

VMS DECwindows Toolkit Routines Reference

D32VA110 1,2

VMS DECwindows Transport D32VA111 1,2 VMS DECwindows User Interface Language Reference

D32VA112 1,2

VMS DECwindows Xlib Routines Reference

D32VA113 1,2

VMS Device Support D32VA114 1,2 VMS Device Support Reference D32VA115 1,2 VMS I/O User’s Reference: Part I D32VA116 1,2 VMS I/O User’s Reference: Part II D32VA117 1,2 VAX MACRO and Instruction Set Reference

D32VA118 1,2

VMS Record Management Services D32VA119 1,2 VMS RTL DECtalk (DTK$) D32VA120 1,2 VMS RTL General Purpose (OTS$) D32VA121 1,2 VMS RTL Library (LIB$) D32VA122 1,2 VMS RTL Mathematics (MTH$) D32VA123 1,2 VMS RTL Parallel Processing (PPL$) D32VA124 1,2 VMS RTL Screen Management (SMG$) D32VA125 1,2 VMS RTL String Manipulation (STR$) D32VA126 1,2 VMS System Services Reference D32VA127 1,2 VMS Utility Routines D32VA128 1,2

VMS Programming Utility Documents

VMS Analyze/RMS_File D32VA129 1,2 VMS Command De�nition D32VA130 1,2 VMS Convert and Convert/Reclaim D32VA131 1,2 VMS Debugger D32VA132 1,2

VMS Online Documentation Library March 1992

Document Name File Name (.DECW$BOOK) Disk

VMS Delta/XDelta D32VA133 1,2 VMS Developer’s Guide to VMSINSTAL D32VA134 1,2 VMS File De�nition Language Facility D32VA135 1,2 VMS Librarian D32VA136 1,2 VMS Linker D32VA137 1,2 VMS Message D32VA138 1,2 VMS National Character Set D32VA139 1,2 VMS Patch D32VA140 1,2 VMS SUMSLP D32VA141 1,2 VMS System Dump Analyzer D32VA142 1,2

VMS POSIX

Guide to Using VMS POSIX D32VA223 2 VMS POSIX Callable Interface Ref. D32VA224 2 VMS POSIX Shell & Utilities Ref. D32VA225 2 VMS POSIX Installation/Sys. Mgmt. D32VA226 2 VMS POSIX Release Notes D32VA227 2 VMS POSIX Conformance Document D32VA228 2 VMS POSIX P1003.2 Compliance Info D32VA229 2 VMS POSIX P1003.4 Compliance Info D32VA230 2

Publishing and Text Processing CDA D3S1ZAA2 DEC ODA Compound Document Architecture (CDA) Gateway

D270ZAA1

DECimage EXpress D34JZAA1 DECimage Scan Software For VMS D3SJZAA1 DECpresent D3S1ZA13 DECprint Printing Services for VMS D33VZAA1 DECview3d Concurrent View and Edit Module for VMS

D33WZAA1

DECwrite D3S1ZA80 DEC PrintServer Client Software D33VZA22 Digital ANSI-Compliant PPL2 D3QSZAA1 Digital ANSI-Compliant PPL3 D33VZAA3 PostScript Translators Reference Manual for Regis and Tektronix 4010/4014

D33VAAA8 1,2

VAX DIGITAL Standard Runoff Reference Manual

D32VA153 1,2

VAX Distributed Queuing Service D33VZA16 VAX DOCUMENT D3S1ZA15 VAX LSE/SCA D3YVZA10

VMS Online Documentation Library March 1992

Document Name File Name (.DECW$BOOK) Disk

Proprinter Emulation Protocol D3QSZAA2 PostScript Printers Programmer’s Supplement

D33VAA43 1,2

VAX Text Processing Utility D32VA107 1,2 VAX EDT Reference Manual D32VA154 1,2 VAX EVE Reference Manual D32VA155 1,2 Guide to VMS Text Processing D32VA146 1,2

CDA CDA Base Services D3S1ZAA3 CDA Converter Library D3S1ZAA4

CDA Base Services

CDA Reference Manual D3S1AAA1 1,2 Introduction to the CDA Services D3S1AAA2 1,2 Guide to Creating Compound Documents with the CDA Toolkit

D3S1AAA3 1,2

OS/2 Documentation Supplement for the CDA Base Services

D3S1AAA4 2

Using the CDA Base Services for OS/2 D3S1AAA5 2 Writing Converters Using the DEC CDA Base Services

D3S1AA70 1,2

DDIF Technical Speci�cations D3S1AA71 2 DTIF Technical Speci�cations D3S1AA72 2

CDA Converter Library

Reference Manual D3S1AAA1 1,2 DDIF Technical Speci�cation D3S1AA71 2 DTIF Technical Speci�cation D3S1AA72 2 Using the CDA Converters D3S1AAA6 2 Technical Guide to the CDA Converter Library

D3S1AAA7 2

DEC ODA Compound Document Architecture (CDA) Gateway DEC ODA Compound Document Architecture (CDA) Gateway User’s Guide

D270AAA1 2

DEC ODA Compound Document Architecture (CDA) Gateway Installation Guide

D270AAA2 2

DECimage EXpress

DECimage EXpress User’s Guide D34JAAA2 2

VMS Online Documentation Library March 1992

Document Name File Name (.DECW$BOOK) Disk

DECimage EXpress System Manager’s Guide

D34JAAA3 1,2

DECimage EXpress Application Development Environment Programmer’s Reference Guide

D34JAAA1 2

DECimage Scan Software For VMS

DECimage Scan Software for VMS and ULTRIX RISC Tutorial

D3SJAA14 2

DECimage Scan Software for VMS Installation Guide

D3SJAAA2 2

DECimage Scan Software User’s Guide D3SJAAA1 2 DECimage Scan Software Release Notes D3SJAAA3 2

DECpresent

DECpresent Installation Guide for VMS Systems

D3S1AA61 2

DECpresent Installation Guide for ULTRIX Systems

D3S1AA60 2

DECpresent User’s Guide D3S1AA59 2

DECprint Printing Services for VMS

DECprint Utility for PostScript to Sixel Printing for VMS

D33VAAA4 1,2

DECprint Printing Services for VMS Software Installation Guide

D33VAAA5 1,2

DECprint Printing Services for VMS System Manager’s Guide

D33VAAA6 1,2

DECprint Printing Services for VMS User’s Guide

D33VAAA7 1,2

PostScript Translators Reference Manual for ReGIS and Tektronix 4010/4014

D33VAAA8 1,2

DECview3d Concurrent View and Edit Module for VMS DECview3D CVE for VMS User’s Guide D33WAAA1 1,2

DECwrite

DECwrite for VMS D35XZAA2 DECwrite/Deutsch for VMS D8VJZAA1 DECwrite/Nederlands for VMS DH87ZAA1 DECwrite/Francais for VMS DH87ZAA2 DECwrite/Italiano for VMS DH87ZAA3 DECwrite/Svenska for VMS DH87ZAA4

VMS Online Documentation Library March 1992

Document Name File Name (.DECW$BOOK) Disk

DECwrite for VMS

DECwrite User’s Guide D35XAAA4 2 DECwrite Supplement for VMS Systems D35XAAA5 2 DECwrite Installation Guide for VMS Systems

D35XAAA6 1,2

DECwrite Supplement for ULTRIX Systems with RISC Processors

D35XAAA7 2

DECwrite Installtion Guide for ULTRIX Systems with RISC Processors

D35XAAA8 1,2

DECwrite Supplement for Sun’s SPARCstations

D35XAAA9 2

DECwrite Installation Guide for Sun’s SPARCstations

D35XAA10 1,2

DECwrite/Deutsch for VMS DECwrite/Deutsch V1.1 Versionshinweise

D8VJAAA1 2

DECwrite/Deutsch Ergänzungen und neue Funktionen

D8VJAAA2 2

DECwrite/Deutsch Kurzbeschreibung D8VJAAA3 2 DECwrite/Deutsch Benutzerhandbuch D8VJAAA4 2 DECwrite/Deutsch zum Nachschlagen D8VJAAA5 2 DECchart/Deutsch Benutzerhandbuch D8VJAAA6 2 DECchart/Deutsch Einführung D8VJAAA7 2 DECwrite Installation Guide for VMS D3S1AA32 2 DECwrite Using the DECwrite CDA Converters

D3S1AA30 2

DECwrite/Nederlands for VMS DECwrite Gebruikshandleiding DH87AAA1 2 DECwrite Naslaggids DH87AAA2 2 DECchart Gebruikshandleiding DH87AAA3 2 DECwrite Release Notes DH87AAA4 2 DECwrite VAX/VMS Installation Guide D3S1AA32 2 Using the DECwrite CDA Converter D3S1AA30 2 DECwrite Supplement DH87AAA5 2

DECwrite/Francais for VMS L’édition intégrée DH87AAA6 2 Mise à jour DH87AAA7 2 DECwrite Release Notes DH87AAA8 2 DECwrite Getting Started D3S1AA23 2 DECwrite User’s Guide D3S1AA24 2

VMS Online Documentation Library March 1992

Document Name File Name (.DECW$BOOK) Disk

DECchart User’s Guide D3S1AA28 2 DECwrite Reference Manual D3S1AA25 2 Using the DECwrite CDA Converters D3S1AA30 2 DECwrite Installation Guide for VMS Systems

D3S1AA32 2

DECwrite/Italiano for VMS Introduzione all’uso DH87AAA9 2 Guida utente DH87AA10 2 Manuale di riferimento DH87AA11 2 Using the DECwrite CDA Converters D3S1AA30 2 DECwrite Installation Guide for VMS Systems

D3S1AA32 2

Supplemento all documentazione DH87AA12 2 DECwrite Release Notes DH87AA13 2

DECwrite/Svenska for VMS DECwrite Snabbguide DH87AA14 2 DECwrite Release Notes DH87AA15 2 DECwrite Introduktion DH87AA16 2 DECwrite Användarhandbok DH87AA17 2 DECwrite Referenshandbok DH87AA18 2 DECchart Introduktion DH87AA19 2 DECchart Användarhandbok DH87AA20 2 Using the DECwrite CDA Converters D3S1AA30 2 DECwrite Installation Guide for VMS Systems

D3S1AA32 2

DECwrite Tillägg till dokumentation DH87AA21 2

DEC PrintServer Client Software Installation Guide D33VAA40 1,2 Management/User’s Guide D33VAA42 1,2 PostScript Printers Programmer’s Supplement

D33VAA43 1,2

Digital ANSI-Compliant PPL2 Digital ANSI-Compliant Printing Protocol Level 2 Programming Reference Manual

D3QSAAA1 2

Digital ANSI-Compliant Printing Protocol Level 2 Programming Supplement

D3QSAAA2 2

VMS Online Documentation Library March 1992

Document Name File Name (.DECW$BOOK) Disk

Digital ANSI-Compliant PPL3

Digital ANSI-Compliant Printing Protocol Level 3 Programming Supplement

D33VAAA3 1,2

Digital ANSI-Compliant Printing Protocol Level 3 Programming Reference Manual

D33VAAA2 1,2

VAX Distributed Queuing Service

VAX Distributed Queuing Service Installation Guide

D33VAA74 1,2

VAX Distributed Queuing Service Management Guide

D33VAA75 1,2

VAX Distributed Queuing Service User’s Guide

D33VAA76 1,2

VAX Distributed Queuing Service Command Reference

D33VAA77 1,2

VAX DOCUMENT

VAX DOCUMENT Version 2.0 Using Global Tags

D3S1AA65 2

VAX DOCUMENT Version 2.0 Tags Quick Reference

D3S1AA66 2

VAX DOCUMENT Version 2.0 Producing Online and Printed Documentation

D3S1AA67 2

VAX DOCUMENT Version 2.0 Using Doctypes and Related Tags

D3S1AA68 2

VAX DOCUMENT Version 2.0 Graphics Editor User’s Guide

D3S1AA69 2

VAX LSE/SCA

VAX Language-Sensitive Editor and VAX Source Code Analyzer Reference Manual

D3YVAA19 2

VAX Language-Sensitive Editor and VAX Source Code Analyzer User Manual

D3YVAA20 2

Proprinter Emulation Protocol

LA75 Plus Proprinter Emulation Programming Reference Manual

D3QSAAA3 2

System Management

Installing CDD/Repository on VMS Systems

D33TAAA3 1,2

DEC ASD/SEE Toolkit for VMS Installation Guide

D35DAAA2 1,2

DEC IEZ11 Class Driver for VMS D474ZAA1

VMS Online Documentation Library March 1992

Document Name File Name (.DECW$BOOK) Disk

DEC InfoServer Client for VMS D3TFZAA1 DEC File Optimizer for VMS DY1KZAA1 DEC PrintServer Client Software D33VZA22 DEC PrintServer Supporting Host Software for VMS

D33VZA27

DECfonts Typeface Collection D33VZA14 DECprint Printing Services for VMS D33VZAA1 DECperformance Solution D341ZAA1 DECimage EXpress System Manager’s Guide

D34JAAA3 1,2

DECram for VMS D32VZA16 DECwrite Installation Guide for VMS Systems

D35XAAA6 1,2

DECwrite Installation Guide for ULTRIX Systems with RISC Processors

D35XAAA8 1,2

DECwrite Installation Guide for Sun’s SPARCstations

D35XAA10 1,2

Digital Cartridge Server Component for VMS D3GEZAA1

InfoServer 100 Software D5E5ZAA1 Network Application Support (NAS) D3S1ZA12 PATHWORKS for VMS D33VZA15 Remote System Manager D3ZVZAA1 Session Support Utility D33VZA21 Small Computer System Interface (SCSI) D33VZAA5 VAX Disk Striping Driver for VMS D3ZKZAA1 VAX Distributed Queuing Service D33VZA16 VAX Jukebox Control Software D3ZUZAA4 VAX Media Manager D3ZUZAA2 VAX Performance Advisor D3JKZAA7 VAX Public Access Communications Installation and Setup Guide

D33VAA80 1,2

VAX ScriptPrinter Software D33VZA10 VAX Storage Library System D3ZUZAA3 VAXcluster Console System D3YWZAA9 VAXcluster Multi-Datacenter Facility D3YWZA12 VAXcluster Software D3YWZA10 VAXft System Services D3YWZA11 VXT 2000 Windowing Terminal DY1HZAA1 VMS System Management Documents D32VZAA9

DEC IEZ11 Class Driver for VMS IEZ11 User’s Guide D474AAA1 1

VMS Online Documentation Library March 1992

Document Name File Name (.DECW$BOOK) Disk

IEZ11 Software Installation Guide D474AAA2 1 IEZ11 Hardware Installation Guide D474AAA3 1

DEC InfoServer Client for VMS

DEC InfoServer Client for VMS Installation Guide

D3TFAAA1 1

DEC File Optimizer for VMS

DEC File Optimizer for VMS Guide to Operations

DY1KAAA1 1

DEC PrintServer Client Software

Installation Guide D33VAA40 1,2 Management/User’s Guide D33VAA42 1,2 PostScript Printers Programmer’s Supplement

D33VAA43 1,2

DEC PrintServer Supporting Host Software for VMS DEC PrintServer Supporting Host Software for VMS Installation Guide

D33VAA86 1,2

DEC PrintServer Supporting Host Software for VMS Management Guide

D33VAA87 1,2

Installation Guide: VAX PrintServer Supporting Host

D33VAA39 1,2

Installation Guide: VAX PrintServer Client

D33VAA40 1,2

Management Guide: VAX PrintServer Supporting Host

D33VAA41 1,2

Management/User’s Guide: VAX PrintServer Client

D33VAA42 1,2

PostScript Printers Programmer’s Supplement

D33VAA43 1,2

DECfonts Typeface Collection

DECfonts Typeface Collection Font Kit Installation and User’s Guide for VMS

D33VAA67 1,2

DECprint Printing Services for VMS

DECprint Utility for PostScript to Sixel Printing for VMS

D33VAAA4 1,2

DECprint Printing Services for VMS Software Installation Guide

D33VAAA5 1,2

DECprint Printing Services for VMS System Manager’s Guide

D33VAAA6 1,2

VMS Online Documentation Library March 1992

Document Name File Name (.DECW$BOOK) Disk

DECprint Printing Services for VMS User’s Guide

D33VAAA7 1,2

PostScript Translators Reference Manual for ReGIS and Tektronix 4010/4014

D33VAAA8 1,2

DECperformance Solution

DECperformance Solution Family of Products

D341AAA1 1

DECperformance Solution Performance Advisor Installation Guide

D341AAA2 1

DECperformance Solution Performance Advisor User’s Guide

D341AAA3 1

DECperformance Solution Data Collector and Utilities Installation Guide

D341AAA4 1

DECperformance Solution Data Collector and Utilities User’s Guide

D341AAA5 1

DECperformance Solution Capacity Planner Installation Guide

D341AAA6 1

DECperformance Solution Capacity Planner User’s Guide

D341AAA7 1

DECperformance Solution Accounting Chargeback Installation Guide

D341AAA8 1

DECperformance Solution Accounting Chargeback User’s Guide

D341AAA9 1

DECram for VMS

DECram User Manual D32VA221 1 DECram Release Notes D32VA222 1

Digital Cartridge Server Component for VMS Digital Cartridge Server Component for VMS Installation Guide

D3GEAAA4 1,2

Digital Cartridge Server Component for VMS User’s Guide

D3GEAAA2 1,2

Digital Cartridge Server Component for VMS System Manager’s Guide

D3GEAAA3 1,2

Digital Cartridge Server Component for VMS Programmer’s Reference Guide

D3GEAAA1 1,2

InfoServer 100 Software

InfoServer 150 Installation and Owner’s Guide

D5E5AAA6 1

InfoServer 100 Installation and Owner’s Guide

D5E5AAA3 1

InfoServer System Operations Guide D5E5AAA4 1 VMS LAD Control Program Manual D5E5AAA5 1

VMS Online Documentation Library March 1992

Document Name File Name (.DECW$BOOK) Disk

Network Application Support (NAS) NAS Overview D3S1AA34 1,2 NAS Application Style Guide D3S1AA35 1,2 NAS Guide to Developing Portable Software

D3S1AA36 1,2

NAS Guide to Documenting Multiplatform Products

D3S1AA37 1,2

NAS Guide to Designing a Portable Programming Interface

D3S1AA38 1,2

NAS Guide to Using a Portable Programming Interface

D3S1AA39 1,2

PATHWORKS for VMS

PATHWORKS for VMS Server Installation Guide

D33VAA69 1

PATHWORKS for VMS Server Messages D33VAA72 1 PATHWORKS for VMS Server Administrator’s Guide

D33VAA70 1

PATHWORKS for VMS Server Administrator’s Commands Reference

D33VAA71 1

PATHWORKS Network Troubleshooting Guide

D33VAA73 1

PATHWORKS for VMS Server Documentation Map

D33VAA68 1

Remote System Manager

RSM Installation Guide D3ZVAAA1 1 RSM Command Reference D3ZVAAA2 1 RSM Management Guide D3ZVAAA3 1

Session Support Utility

Session Support Utility Installation and User’s Guide

D33VAA83 1

Small Computer System Interface (SCSI) VMS SCSI Device Support Manual D33VAA12 1 Small Computer System Interface: An Overview

D33VAA13 1

Small Computer System Interface: A Developer’s Guide

D33VAA14 1

VAX Disk Striping Driver for VMS VAX Disk Striping Driver for VMS D3ZKAAA1 1

VMS Online Documentation Library March 1992

Document Name File Name (.DECW$BOOK) Disk

VAX Distributed Queuing Service VAX Distributed Queuing Service Installation Guide

D33VAA74 1,2

VAX Distributed Queuing Service Management Guide

D33VAA75 1,2

VAX Distributed Queuing Service User’s Guide

D33VAA76 1,2

VAX Distributed Queuing Service Command Reference

D33VAA77 1,2

VAX Jukebox Control Software VAX Jukebox Control Software Installation Guide

D3ZUAA15 1

VAX Jukebox Control Software Guide to System Management and Operations

D3ZUAA16 1

VAX Jukebox Control Software Run-Time Library Reference Manual

D3ZUAA17 1

VAX Media Manager

VAX Media Manager Installation Guide D3ZUAAA8 1 VAX Media Manager Run-time Library Reference Manual

D3ZUAAA9 1

VAX Media Manager Guide to System Management and Operations

D3ZUAA10 1

VAX Performance Advisor

VAX Performance Advisor User’s Guide D3JKAA19 1

VAX ScriptPrinter Software VAX/VMS Management/User’s Guide: ScriptPrinters

D33VAA44 1

VAX/VMS Software Installation Guide: ScriptPrinters

D33VAA45 1

VAX Storage Library System VAX Storage Library System Release Notes

D3ZUAA22 1

VAX Storage Library System Installation Guide

D3ZUAA11 1

VAX Storage Library System Storage Administrator’s Guide

D3ZUAA21 1

VAX Storage Library System Operator’s Guide

D3ZUAA14 1

VAX Storage Library System User’s Guide

D3ZUAA12 1

VMS Online Documentation Library March 1992

Document Name File Name (.DECW$BOOK) Disk

VAXcluster Console System

VAXcluster Console System Software Manual

D3YWAA52 1

VAXcluster Console System Installation Guide

D3YWAA53 1

VAXcluster Multi-Datacenter Facility VAXcluster Multi- Datacenter Facility Con�guration Guidelines

D3YWAA73 1

VAXcluster Software

VAXcluster Systems VAXcluster Documents

D3YWAA68 1

Guide to VAXcluster Systems D3YWAA51 1 VAXcluster Systems Guidelines for VAXcluster System Con�gurations

D3YWAA50 1

VAXcluster Systems Introduction to VAXcluster Application Design

D3YWAA49 1,2

VAXft System Services

VAXft Systems Con�guration Guide D3YWAA70 1 VAXft System Services Release Notes D3YWAA55 1 VAXft System Services Manager’s Guide D3YWAA56 1 VAXft System Services Installation Guide D3YWAA57 1 VAXft System Services Reference Manual D3YWAA58 1 VAXft System Services Error Message Manual

D3YWAA59 1

Using Factory-Installed Software with VAXft Systems

D3YWAA69 1

VXT 2000 Windowing Terminal VXT 2000 User Information DY1HAAA1 1 VXT 2000 Installing and Getting Started DY1HAAA2 1 VXT Software Version 1.0 Installation Information

DY1HAAA3 1

VXT 2000 Release Notes DY1HAAA4 1 VXT 2000 System Manager Software Release Notes

DY1HAAA5 1

VMS System Management Documents Building Dependable Systems D32VA231 1 Guide to DECnet�VAX Networking D32VA174 1 Guide to Maintaining a VMS System D32VA175 1

VMS Online Documentation Library March 1992

Document Name File Name (.DECW$BOOK) Disk

Guide to Setting Up a VMS System D32VA176 1 Guide to VMS Performance Management D32VA177 1 Guide to VMS System Security D32VA178 1 Introduction to VMS System Management

D32VA179 1

VAX RMS Journaling D32VAA99 1,2 VAX Volume Shadowing D32VA180 1 VMS Networking D32VA181 1 VMS System Manager’s Manual D32VA182 1 VMS VAXcluster D32VA183 1 VMS Volume Shadowing D32VA184 1 VMS System Manager Utility Manuals D32VZA10

VMS System Manager Utility Manuals VMS Access Control List Editor D32VA185 1 VMS Accounting D32VA186 1 VMS Analyze/Disk_Structure D32VA187 1 VMS Audit Analysis D32VA188 1 VMS Authorize D32VA189 1 VMS Backup D32VA190 1 VMS Bad Block Locator D32VA191 1 VMS DECnet Test Sender/DECnet Test Receiver

D32VA192 1

VMS Error Log D32VA193 1 VMS Exchange D32VA194 1 VMS Install D32VA195 1 VMS LAD Control Program (LADCP) D32VA234 1 VMS LAT Control Program (LATCP) D32VA196 1 VMS License Management D32VA197 1 VMS Monitor D32VA198 1 VMS Mount D32VA199 1 VMS Network Control Program D32VA200 1 VMS Show Cluster D32VA201 1 VMS SYSMAN D32VA202 1 VMS System Generation D32VA203 1 VMS Terminal Fallback D32VA204 1

Telecommunications and Networking DEC CIT Applications Interface for VMS D3EUZAA5 DEC CIT Server 100/500 D3EUZAA4 DEC CIT Server for VMS D3EUZAA3

VMS Online Documentation Library March 1992

Document Name File Name (.DECW$BOOK) Disk

DEC/EDI DH24ZAA4 DEC InfoServer Client for VMS D3TFZAA1 DEC OSI Application Developer’s Toolkit DLLZZAA1 DEC Reliable Transaction Router (RTR) for VMS

DHANZAA1

DEC WANrouter 100/500 D3EUZAA2 DECvoice D3R9ZAA1 DECmessageQ D8DLZAA1 DECmcc Extended LAN Manager AM D303ZAA1 DECnet�VAX Extensions D3KNZA13 DEComni/VMS D3JKZAA1 eXcursion for Windows DYAHZAA1 InfoServer 100 Software D5E5ZAA1 IBM Interconnect D3UHZA23 MAILbus DLLZZAA2 Network Application Support (NAS) D3S1ZA12 Network Management D3UHZA15 PATHWORKS for VMS (Macintosh) D33VZA36 Terminal Server Manager D3KNZA14 VAX DEC/MAP D3JKZAA6 VAX Distributed Queuing Service D33VZA16 VAX Public Access Communications D33VZA20 VXT 2000 Windowing Terminal DY1HZAA1 Wide Area Network Device Drivers DH24ZAA5 VMS/ULTRIX Connection D3B0ZAA1

DEC CIT Applications Interface for VMS Installation and Con�guration D3EUAA13 1 Programming D3EUAA14 1 Programming Reference D3EUAA15 1 CSTA Information D3EUAA16 1

DEC CIT Server 100/500

Installation and Con�guration (VMS) D3EUAA10 1 Management D3EUAA11 1 Problem Solving D3EUAA12 1

DEC CIT Server for VMS

Installation and Con�guration D3EUAAA7 1 Management D3EUAA11 1 Problem Solving D3EUAAA9 1

VMS Online Documentation Library March 1992

Document Name File Name (.DECW$BOOK) Disk

DEC/EDI

DEC/EDI Introduction DH24AA19 1,2 DEC/EDI Getting Started DH24AA31 1,2 DEC/EDI Planning DH24AA20 1,2 DEC/EDI Installing DH24AA21 1,2 DEC/EDI Con�guring DH24AA22 1,2 DEC/EDI Maintaining DH24AA23 1,2 DEC/EDI Problem Solving DH24AA24 1,2 DEC/EDI Command Reference DH24AA25 1,2 DEC/EDI Programming DH24AA26 1,2

DEC InfoServer Client for VMS

DEC InfoServer Client for VMS Installation Guide

D3TFAAA1 1

DEC OSI Application Developer’s Toolkit Introduction DLLZAAA1 1,2 Installation DLLZAAA2 1,2 OSAK Programming DLLZAAA3 1,2 OSAK Programming Reference DLLZAAA4 1,2 FTAM Programming DLLZAAA5 1,2 Using the DDIS Toolkit DLLZAAA6 1,2

DEC Reliable Transaction Router (RTR) for VMS DEC RTR for VMS Release Notes DHANAAA1 1 DEC RTR for VMS Installation Guide DHANAAA2 1 DEC RTR for VMS Application Programmer’s Reference Manual

DHANAAA3 1

DEC RTR for VMS System Manager’s Manual

DHANAAA4 1

DEC WANrouter 100/500

Introduction D3EUAAA1 1 VMS Installation and Con�guration D3EUAAA6 1 Problem Solving D3EUAAA3 1 Management D3EUAAA4 1 Network Server Network Control Language Reference

D3EUAAA5 1

DECvoice

DECvoice VOX V2.1 Installation Guide D3R9AAA1 1

VMS Online Documentation Library March 1992

Document Name File Name (.DECW$BOOK) Disk

DECvoice VOX V2.1 Reference Manual D3R9AAA2 1

DECmessageQ

DECmessageQ Installation Guide for VMS D8DLAAA2 1,2

DECmessageQ Management and Con�guration Guide for VMS

D8DLAAA3 1,2

DECmessageQ Programmer’s Guide D8DLAAA1 1,2 DECmessageQ Guide to LU6.2 Services for VMS

D8DLAAA4 1,2

DECmessageQ Guide to PC Operating Systems

D8DLAAA5 1,2

DECmcc Extended LAN Manager AM DECmcc Bridge Access Module Use D303AAA1 1 DECmcc Concentrator Access Module Use D303AAA2 1

DECnet�VAX Extensions

DECnet�VAX Extensions Getting Started D3KNAA41 1 VAX Distributed Name Service Management

D3KNAA42 1

DECnet�VAX Extensions Installation D3KNAA43 1 VAX FTAM Concepts D3KNAA44 1 VAX FTAM Installation D3KNAA45 1 DECdts Server Installation D3KNAA46 1 X.25 Introduction D3KNAA47 1 VAX OSI Transport Service Introduction D3KNAA48 1 VAX OSI Transport Service Con�guration D3KNAA49 1 VAX P.S.I. Con�guration D3KNAA50 1 VAX WAN Device Drivers Con�guration D3KNAA51 1 VAX OSI Applications Kernel Introduction

D3KNAA52 1

VAX FTAM Use D3KNAA53 1 NCL Reference D3KNAA54 1 Common Trace Facility D3KNAA55 1 DECdts Management D3KNAA56 1 VAX OSI Transport Service Management D3KNAA57 1 X.25 Management D3KNAA58 1 X.25 Problem Solviing D3KNAA59 1 VAX OSI Applications Kernel Management

D3KNAA60 1

VAX FTAM Management D3KNAA61 1

VMS Online Documentation Library March 1992

Document Name File Name (.DECW$BOOK) Disk

VAX FTAM Problem Solving D3KNAA62 1 VAX OSI Transport Service Programming D3KNAA63 1 VAX P.S.I. Programming D3KNAA64 1 VAX P.S.I. Programming Reference D3KNAA65 1 VAX WAN Device Drivers Programming D3KNAA66 1 DECdts Programming D3KNAA67 1 VAX P.S.I. Accounting D3KNAA68 1 VAX P.S.I. MAIL and X.29 Use D3KNAA69 1 VAX P.S.I. MAIL and X.29 Management D3KNAA70 1 X.25 Security D3KNAA71 1

DEComni/VMS

DEComni/VMS Software Installation Guide

D3JKAAA1 1

DEComni/VMS Network Manager’s Guide

D3JKAAA2 1

DEComni/VMS Application Programmer’s Guide

D3JKAAA3 1

DEComni/VMS Guide to Using OmniView

D3JKAAA4 1

DEComni/VMS Pocket Guide D3JKAA32 1

eXcursion for Windows eXcursion for Windows User’s Guide DYAHAAA1 1

InfoServer 100 Software InfoServer 150 Installation and Owner’s Guide

D5E5AAA6 1

InfoServer 100 Installation and Owner’s Guide

D5E5AAA3 1

InfoServer System Operations Guide D5E5AAA4 1 VMS LAD Control Program Manual D5E5AAA5 1

IBM Interconnect

DECwindows DECnet/SNA 3270 Terminal Emulator

D3KNZAA5

DECnet/SNA Data Transfer Facility D3KNZAA6 DECnet/SNA Gateway-CT D3KNZAA2 DECnet/SNA Gateway-ST D3KNZA12 DECnet/SNA VMS APPC/LU6.2 Programming Interface

D3KNZAA3

DECnet/SNA VMS Gateway Management

D3KNZAA4

VMS Online Documentation Library March 1992

Document Name File Name (.DECW$BOOK) Disk

DEC ChannelServer II D3KNZAA1

DECwindows DECnet/SNA 3270 Terminal Emulator Installation D3KNAAA9 1,2 Use D3KNAA10 1,2

DECnet/SNA Data Transfer Facility

DECnet/SNA Data Transfer Facility Management

D3KNAA13 1

DECnet/SNA Data Transfer Facility Use D3KNAA12 1 DECnet/SNA Data Transfer Facility Problem Solving and Messages

D3KNAA14 1

DECnet/SNA Data Transfer Facility Installation

D3KNAA11 1

DECnet/SNA Gateway-CT

DECnet/SNA Gateway-CT Installation (VMS)

D3KNAAA3 1

DECnet/SNA Gateway-CT Guide to IBM Parameters

D3KNAA24 1

DECnet/SNA Gateway-CT Problem Solving (VMS and ULTRIX)

D3KNAA25 1

DECnet/SNA Gateway-CT and Gateway- ST Management (VMS)

D3KNAA38 1

DECnet/SNA Gateway-ST

DECnet/SNA Gateway-ST Installation (VMS)

D3KNAA39 1

DECnet/SNA Gateway-ST Guide to IBM Parameters

D3KNAA28 1

DECnet/SNA Gateway-ST Problem Solving (VMS)

D3KNAA40 1

DECnet/SNA Gateway-CT and Gateway- ST Management (VMS)

D3KNAA38 1

DECnet/SNA VMS APPC/LU6.2 Programming Interface DECnet/SNA VMS APPC/LU6.2 Programming Interface Installation

D3KNAAA6 1

DECnet/SNA VMS APPC/LU6.2 Programming Interface Programming

D3KNAAA7 1

DECnet/SNA VMS Gateway Management

DECnet/SNA VMS Gateway Management Installation

D3KNAA11 1

VMS Online Documentation Library March 1992

Document Name File Name (.DECW$BOOK) Disk

DECnet/SNA VMS Gateway Management Management

D3KNAAA8 1

DEC ChannelServer II

Installation D3KNAAA1 1 Problem Solving D3KNAAA2 1

MAILbus

Message Router DLLZZAA3 Message Router VMSmail Gateway DLLZZAA4 Message Router/S Gateway DLLZZAA5 Message Router/P Gateway DLLZZAA6 Message Router X. 400 Gateway DLLZZAA7 Message Router Programmer’s Kit DLLZZAA8

Message Router

Release Notes DLLZAAA7 1,2 Introduction to MAILbus DLLZAAA8 1,2 Introduction to Message Router DLLZAAA9 1,2 Installation Guide DLLZAA10 1,2 Con�guration Guide DLLZAA11 1,2 Management Guide DLLZAA12 1,2 Management Action Procedures DLLZAA13 1,2 Management Reference Manual DLLZAA14 1,2

Message Router VMSmail Gateway Release Notes DLLZAA15 1,2 Installation Guide DLLZAA16 1,2 Management Guide DLLZAA17 1,2 User’s Guide DLLZAA18 1,2

Message Router/S Gateway

Release Notes DLLZAA19 1,2 Planning Guide DLLZAA20 1,2 Installation Guide DLLZAA21 1,2 Management Guide DLLZAA22 1,2 User’s Reference Card DLLZAA23 1,2

Message Router/P Gateway

Release Notes DLLZAA24 1,2 Planning Guide DLLZAA25 1,2

VMS Online Documentation Library March 1992

Document Name File Name (.DECW$BOOK) Disk

Installation Guide DLLZAA26 1,2 Management Guide DLLZAA27 1,2 User’s Reference Card DLLZAA28 1,2

Message Router X. 400 Gateway Release Notes DLLZAA29 1,2 Installation Guide DLLZAA30 1,2 Management Guide DLLZAA31 1,2 User’s Guide DLLZAA32 1,2

Message Router Programmer’s Kit Release Notes DLLZAA33 1,2 Installation Guide DLLZAA34 1,2

Network Application Support (NAS) NAS Overview D3S1AA34 1,2 NAS Application Style Guide D3S1AA35 1,2 NAS Guide to Developing Portable Software

D3S1AA36 1,2

NAS Guide to Documenting Multiplatform Products

D3S1AA37 1,2

NAS Guide to Designing a Portable Programming Interface

D3S1AA38 1,2

NAS Guide to Using a Portable Programming Interface

D3S1AA39 1,2

Network Management

Networking Documentation D3YYZAA10 Remote System Manager D3ZVZAA1

Networking Documentation

Network Troubleshooting Guide D3YYAAA1 1 Workstations Network Guide D33VAA65 1

Remote System Manager

RSM Installation Guide D3ZVAAA1 1 RSM Command Reference D3ZVAAA2 1 RSM Management Guide D3ZVAAA3 1

PATHWORKS for VMS (Macintosh) PATHWORKS for VMS (Macintosh) Installation Guide

D33VA107 1

VMS Online Documentation Library March 1992

Document Name File Name (.DECW$BOOK) Disk

PATHWORKS for VMS (Macintosh) Server Administrator’s Guide

D33VA108 1

PATHWORKS for VMS (Macintosh) Server Administrator’s Reference Manual

D33VA109 1

PATHWORKS for VMS (Macintosh) Introduction to the AppleTalk Network System

D33VA110 1

Terminal Server Manager

TSM Installation and Use D3KNAA72 1

VAX DEC/MAP

VAX DEC/MAP Introduction D3JKAA11 1 VAX DEC/MAP Software Installation Guide

D3JKAA12 1

VAX DEC/MAP Network Manager’s Guide

D3JKAA13 1

VAX DEC/MAP FTAM User’s Guide D3JKAA14 1 VAX DEC/MAP MAPI Programmer’s Guide

D3JKAA15 1

VAX DEC/MAP VOTS Programmer’s Guide

D3JKAA16 1

VAX DEC/MAP VOTS Problem Solving Guide

D3JKAA17 1

DTQNA Installation and Maintenance Manual

D3JKAA18 1

VAX Distributed Queuing Service VAX Distributed Queuing Service Installation Guide

D33VAA74 1,2

VAX Distributed Queuing Service Management Guide

D33VAA75 1,2

VAX Distributed Queuing Service User’s Guide

D33VAA76 1,2

VAX Distributed Queuing Service Command Reference

D33VAA77 1,2

VAX Public Access Communications VAX Public Access Communications Installation and Setup Guide

D33VAA80 1,2

VAX Public Access Communications User’s Guide

D33VAA81 1,2

VAX Public Access Communications Release Notes

D33VAA82 1,2

VXT 2000 Windowing Terminal

VMS Online Documentation Library March 1992

Document Name File Name (.DECW$BOOK) Disk

VXT 2000 User Information DY1HAAA1 1 VXT 2000 Installing and Getting Started DY1HAAA2 1 VXT Software Version 1.0 Installation Information

DY1HAAA3 1

VXT 2000 Release Notes DY1HAAA4 1 VXT 2000 System Manager Software Release Notes

DY1HAAA5 1

Wide Area Network Device Drivers

V1.1 VAX Wide Area Network Device Drivers

DH24ZAA6

V1.1 VAX Wide Area Network Device Drivers Installation Guide DH24AA27 1 Speci�cations DH24AA28 1 Programmer’s Guide DH24AA29 1 V1.1A Release Notes DH24AA30 1

VMS/ULTRIX Connection

VMS/ULTRIX Connection Installation Guide

D3B0AAA1 1

VMS/ULTRIX Connection Programming Manual

D3B0AAA2 1

VMS/ULTRIX Connection System Manager’s Guide

D3B0AAA3 1

VMS/ULTRIX Connection User’s Guide D3B0AAA4 1

VMS Operating System

Alphabetical Listing of VMS Books D32VZA13 Building Dependable Systems D32VA231 1 Overview of VMS Documentation D32VAA93 1 VMS Glossary D32VAA94 1 VMS System Messages and Recovery Procedures Reference Volume

D32VAA95 1

VMS and VMS DECwindows Programming Documents

D32VZAA2

VMS and VMS DECwindows User Documents

D32VZAA5

VMS Upgrade and Installation Supplements: Computer-Speci�c Documents

D32VZAA8

VMS System Management Documents D32VZAA9 VMS Version 5.5 Release Documents D32VZA18

VMS Online Documentation Library March 1992

Document Name File Name (.DECW$BOOK) Disk

Alphabetical Listing of VMS Books Access Control List Editor Utility D32VA185 1 Accounting Utility D32VA186 1 Analyze/Disk_Structure Utility D32VA187 1 Analyze/RMS_File Utility D32VA129 1,2 Audit Analysis Utility D32VA188 1 Authorize Utility D32VA189 1 Backup Utility D32VA190 1 Bad Block Locator Utility D32VA191 1 Building Dependable Systems D32VA231 1 CDA Base Services, Guide to Creating Compound Documents with

D3S1AAA3 1,2

CDA Base Services, Writing Converters Using the

D3S1AA70 1,2

CDA Base Services Reference Manual D3S1AAA1 1,2 CDA Base Services Technical Overview D3S1AAA2 1,2 Command De�nition Utility D32VA130 1,2 Command Procedures, Guide to Using VMS D32VA144 1

Convert and Convert/Reclaim Utility D32VA131 1,2 DCL Concepts D32VA148 1 DCL Dictionary D32VA152 1 Debugger Utility D32VA132 1,2 DECnet Test Sender/DECnet Test Receiver Utility

D32VA192 1

DECnet�VAX Networking, Guide to D32VA174 1 DECthreads, Guide to D32VA232 1,2 DECwindows Application Programming Guide

D32VA100 1,2

DECwindows Desktop Applications Guide

D32VA149 1

DECwindows Device Driver D32VA108 1,2 DECwindows Display PostScript Programming Supplement

D32VA109 1,2

DECwindows Toolkit Routines Reference D32VA110 1,2 DECwindows Transport Manual D32VA111 1,2 DECwindows User Interface Language Reference

D32VA112 1,2

DECwindows User’s Guide D32VA150 1 DECwindows Xlib Programming Guide: MIT C Binding

D32VA101 1,2

DECwindows Xlib Programming Guide: VAX Binding

D32VA102 1,2

DECwindows Xlib Routines Reference D32VA113 1,2

VMS Online Documentation Library March 1992

Document Name File Name (.DECW$BOOK) Disk

Delta/XDelta Utility D32VA133 1,2 Device Support Manual D32VA114 1,2 Device Support Reference D32VA115 1,2 EDT Reference D32VA154 1,2 EVE Reference D32VA155 1,2 Error Log Utility D32VA193 1 Exchange Utility D32VA194 1 File Applications, Guide to VMS D32VAA97 1,2 File De�nition Language Facility D32VA135 1,2 Files and Devices, Guide to VMS D32VA145 1 Glossary D32VAA94 1 I/O User’s Reference: Part I D32VA116 1,2 I/O User’s Reference: Part II D32VA117 1,2 Install Utility D32VA195 1 Installation and Upgrade Procedures for VMS Version 5.5

D32VA233 1

Installation Supplement: VAX 11/730 D32VA160 1 Installation Supplement: VAX 11/750 D32VA161 1 Installation Supplement: VAX 11/780, 785 D32VA162 1

Installation Supplement: VAXstation II, II/GPX and Micro/VAX II

D32VA171 1

Installation Supplement: VAXstation 2000, Micro/VAX 2000

D32VA172 1

Installation Supplement: VAXft Systems D3YWAA71 1 Installation Supplement: VAXstation 3100, 4000, and Micro/VAX 3100 Series

D32VA163 1

Installation Supplement: VAX 3520, 3540

D32VA164 1

Installation Supplement: VAX 4000 Series and Micro/VAX, VAXstation, and VAXserver 3200, 3300/3400, 3500/3600, 3800/3900 Series

D32VA159 1

Installation Supplement: VAX 6000 Series

D32VA165 1

Installation Supplement: VAX 8200, 8250, 8300, 8350

D32VA166 1

Installation Supplement: VAX 8530, 8550, 8810(8700), 8820�N (8800)

D32VA167 1

Installation Supplement: VAX 8600, 8650

D32VA168 1

Installation Supplement: VAX 8820, 8830, 8840

D32VA169 1

Installation Supplement: VAX 9000 Series

D32VA170 1

VMS Online Documentation Library March 1992

Document Name File Name (.DECW$BOOK) Disk

Introduction to VMS D32VA147 1 LAD Control Program (LADCP) D32VA234 1 LAT Control Program (LATCP) D32VA196 1 Librarian Utility D32VA136 1,2 License Management Utility D32VA197 1 Linker Utility D32VA137 1,2 MACRO and Instruction Set (VAX) Reference

D32VA118 1,2

Mail Utility D32VA156 1 Maintaining a VMS System, Guide to D32VA175 1 Message Utility D32VA138 1,2 Modular Procedures, Guide to Creating VMS D32VAA96 1,2

Monitor Utility D32VA198 1 Mount Utility D32VA199 1 National Character Set Utility D32VA139 1,2 Network Control Program Manual D32VA200 1 Networking Manual D32VA181 1 New Features Manual: Version 5.5 D32VA235 1 Obsolete Features Manual D32VA205 1 Overview of VMS Documentation D32VAA93 1 Patch Utility D32VA140 1,2 Performance Management, Guide to VMS D32VA177 1

Phone Utility D32VA157 1 Programming Resources, Guide to VMS D32VAA98 1,2 Release Notes: Version 5.5 D32VA236 1 Record Management Services (RMS) Manual

D32VA119 1,2

RMS Journaling (VAX) Manual D32VAA99 1,2 RTL DECtalk (DTK$) D32VA120 1,2 RTL General Purpose (OTS$) D32VA121 1,2 RTL Library (LIB$) D32VA122 1,2 RTL Mathematics (MTH$) D32VA123 1,2 RTL Parallel Processing (PPL$) D32VA124 1,2 RTL Screen Management (SMG$) D32VA125 1,2 RTL String Manipulation (STR$) D32VA126 1,2 Run-Time Library, Introduction to VMS D32VA104 1,2 Setting Up a VMS System, Guide to D32VA176 1 Show Cluster Utility D32VA201 1 Sort/Merge Utility D32VA158 1

VMS Online Documentation Library March 1992

Document Name File Name (.DECW$BOOK) Disk

Standard Runoff (VAX DIGITAL) Reference Manual

D32VA153 1,2

SUMSLP Utility D32VA141 1,2 SYSMAN Utility D32VA202 1 System Dump Analyzer Utility D32VA142 1,2 System Generation Utility D32VA203 1 System Management, Introduction to VMS D32VA179 1

System Manager’s Manual D32VA182 1 System Messages and Recovery Procedures Reference Volume

D32VAA95 1

System Routines, Introduction to VMS D32VA105 1,2 System Security, Guide to VMS D32VA178 1 System Services, Introduction to VMS D32VA106 1,2 System Services Reference D32VA127 1,2 Terminal Fallback Utility D32VA204 1 Text Processing, Guide to VMS D32VA146 1,2 Text Processing (VAX) Utility D32VA107 1,2 User’s Manual D32VA151 1 Using VMS, Guide to D32VA143 1 Utility Routines Manual D32VA128 1,2 VAXcluster Manual D32VA183 1 Version 5.5 New Features Manual D32VA235 1 Version 5.5 Release Notes D32VA236 1 Version 5.5 Upgrade and Installation Procedures

D32VA233 1

VMS, Introduction to D32VA147 1 VMSINSTAL, Developer’s Guide to D32VA134 1,2 Volume Shadowing (VAX) Manual D32VA180 1 Volume Shadowing (VMS) Manual D32VA184 1 XUI Style Guide D32VA103 1,2

VMS and VMS DECwindows Programming Documents Creating Compound Documents Using the DEC CDA Base Services

D3S1AAA3 1,2

Guide to Creating VMS Modular Procedures

D32VAA96 1,2

Guide to DECthreads D32VA232 1,2 Guide to VMS File Applications D32VAA97 1,2 Guide to VMS Programming Resources D32VAA98 1,2 Technical Overview of the DEC CDA Base Services

D3S1AAA2 1,2

VAX RMS Journaling D32VAA99 1,2

VMS Online Documentation Library March 1992

Document Name File Name (.DECW$BOOK) Disk

VMS DECwindows Guide to Application Programming

D32VA100 1,2

VMS DECwindows Guide to Xlib Programming: MIT C Binding

D32VA101 1,2

VMS DECwindows Guide to Xlib Programming: VAX Binding

D32VA102 1,2

Writing Converters Using the DEC CDA Base Services

D3S1AA70 1,2

XUI Style Guide D32VA103 1,2 VMS and VMS DECwindows Programming Reference Documents

D32VZAA3

VMS Programming Utility Documents D32VZAA4

VMS and VMS DECwindows Programming Reference Documents CDA Reference D3S1AAA1 1,2 Introduction to the VMS Run-Time Library

D32VA104 1,2

Introduction to VMS System Routines D32VA105 1,2 Introduction to VMS System Services D32VA106 1,2 VAX Text Processing Utility D32VA107 1,2 VMS DECwindows Device Driver D32VA108 1,2 VMS DECwindows Display PostScript Programming Supplement

D32VA109 1,2

VMS DECwindows Toolkit Routines Reference

D32VA110 1,2

VMS DECwindows Transport D32VA111 1,2 VMS DECwindows User Interface Language Reference

D32VA112 1,2

VMS DECwindows Xlib Routines Reference

D32VA113 1,2

VMS Device Support D32VA114 1,2 VMS Device Support Reference D32VA115 1,2 VMS I/O User’s Reference: Part I D32VA116 1,2 VMS I/O User’s Reference: Part II D32VA117 1,2 VAX MACRO and Instruction Set Reference

D32VA118 1,2

VMS Record Management Services D32VA119 1,2 VMS RTL DECtalk (DTK$) D32VA120 1,2 VMS RTL General Purpose (OTS$) D32VA121 1,2 VMS RTL Library (LIB$) D32VA122 1,2 VMS RTL Mathematics (MTH$) D32VA123 1,2 VMS RTL Parallel Processing (PPL$) D32VA124 1,2 VMS RTL Screen Management (SMG$) D32VA125 1,2 VMS RTL String Manipulation (STR$) D32VA126 1,2

VMS Online Documentation Library March 1992

Document Name File Name (.DECW$BOOK) Disk

VMS System Services Reference D32VA127 1,2 VMS Utility Routines D32VA128 1,2

VMS Programming Utility Documents VMS Analyze/RMS_File D32VA129 1,2 VMS Command De�nition D32VA130 1,2 VMS Convert and Convert/Reclaim D32VA131 1,2 VMS Debugger D32VA132 1,2 VMS Delta/XDelta D32VA133 1,2 VMS Developer’s Guide to VMSINSTAL D32VA134 1,2 VMS File De�nition Language Facility D32VA135 1,2 VMS Librarian D32VA136 1,2 VMS Linker D32VA137 1,2 VMS Message D32VA138 1,2 VMS National Character Set D32VA139 1,2 VMS Patch D32VA140 1,2 VMS SUMSLP D32VA141 1,2 VMS System Dump Analyzer D32VA142 1,2

VMS and VMS DECwindows User Documents Guide to Using VMS D32VA143 1 Guide to Using VMS Command Procedures

D32VA144 1

Guide to VMS Files and Devices D32VA145 1 Guide to VMS Text Processing D32VA146 1,2 Introduction to VMS D32VA147 1 VMS DCL Concepts D32VA148 1 VMS DECwindows Desktop Applications Guide

D32VA149 1

VMS DECwindows User’s Guide D32VA150 1 VMS User’s Manual D32VA151 1 VMS User Reference Documents D32VZAA6 VMS User Utility Documents D32VZAA7

VMS User Reference Documents

VMS DCL Dictionary D32VA152 1 VAX DIGITAL Standard Runoff Reference Manual

D32VA153 1,2

VMS EDT Reference D32VA154 1,2 VMS EVE Reference D32VA155 1,2

VMS Online Documentation Library March 1992

Document Name File Name (.DECW$BOOK) Disk

VMS User Utility Documents

VMS Mail D32VA156 1 VMS Phone D32VA157 1 VMS Sort/Merge D32VA158 1

VMS Upgrade and Installation Supplements: Computer-Speci�c Documents VAX 11/730 D32VA160 1 VAX 11/750 D32VA161 1 VAX 11/780,785 D32VA162 1 VAXstation 3100, 4000, and Micro/VAX 3100 Series

D32VA163 1

VAX 3520, 3540 D32VA164 1 VAX 4000 Series and Micro/VAX, VAXstation, and VAXserver 3200, 3300 /3400, 3500/3600, 3800/3900 Series

D32VA159 1

VAX 6000 Series D32VA165 1 VAX 8200, 8250, 8300, 8350 D32VA166 1 VAX 8530, 8550, 8810(8700), 8820�N (8800)

D32VA167 1

VAX 8600, 8650 D32VA168 1 VAX 8820, 8830, 8840 D32VA169 1 VAX 9000 Series D32VA170 1 VAXft Systems D3YWAA71 1 VAXstation II, II/GPX and Micro/VAX II D32VA171 1 VAXstation 2000, Micro/VAX 2000 D32VA172 1 VMS Version 5.5 Upgrade and Installation Procedures

D32VA233 1

VMS System Management Documents

Building Dependable Systems D32VA231 1 Guide to DECnet�VAX Networking D32VA174 1 Guide to Maintaining a VMS System D32VA175 1 Guide to Setting Up a VMS System D32VA176 1 Guide to VMS Performance Management D32VA177 1 Guide to VMS System Security D32VA178 1 Introduction to VMS System Management

D32VA179 1

VAX RMS Journaling D32VAA99 1,2 VAX Volume Shadowing D32VA180 1 VMS Networking D32VA181 1 VMS System Manager’s Manual D32VA182 1 VMS VAXcluster D32VA183 1

VMS Online Documentation Library March 1992

Document Name File Name (.DECW$BOOK) Disk

VMS Volume Shadowing D32VA184 1 VMS System Manager Utility Manuals D32VZA10

VMS System Manager Utility Manuals VMS Access Control List Editor D32VA185 1 VMS Accounting D32VA186 1 VMS Analyze/Disk_Structure D32VA187 1 VMS Audit Analysis D32VA188 1 VMS Authorize D32VA189 1 VMS Backup D32VA190 1 VMS Bad Block Locator D32VA191 1 VMS DECnet Test Sender/DECnet Test Receiver

D32VA192 1

VMS Error Log D32VA193 1 VMS Exchange D32VA194 1 VMS Install D32VA195 1 VMS LAD Control Program (LADCP) D32VA234 1 VMS LAT Control Program (LATCP) D32VA196 1 VMS License Management D32VA197 1 VMS Monitor D32VA198 1 VMS Mount D32VA199 1 VMS Network Control Program D32VA200 1 VMS Show Cluster D32VA201 1 VMS SYSMAN D32VA202 1 VMS System Generation D32VA203 1 VMS Terminal Fallback D32VA204 1

VMS Version 5.5 Release Documents VMS Obsolete Features Manual D32VA205 1 VMS Version 5.5 New Features Manual D32VA235 1 VMS Version 5.5 Release Notes D32VA236 1 VMS Version 5.5 Upgrade and Installation Procedures

D32VA233 1