February 1991 dt VAX Rdb/ELN Version 2.3 Cover Letter

AA�KM13D�TE

Dear Customer,

Thank you for buying VAX Rdb/ELN Version 2.3, a relational database management system. This version of the product requires VAXELN Version 4.1 or 4.2 and VMS Version 5.1, 5.2, 5.3, or 5.4. Please refer to the VAX Rdb/ELN Release Notes for additional information concerning Rdb/ELN Version 2.3.The VAX Rdb/ELN Engineering Group ' Digital Equipment Corporation. 1991. All rights reserved.

S1542