©Digital Equipment Corporation España, S.A. 1990. Todos los derechos reservado

AV-PCARB-TK

Notas preliminares

¡Enhorabuena! Acaba de adquirir DECwrite/Español para VMS, V1.1, una aplicación de Digital de proceso de documentos. Antes de instalar DECwrite, es preciso revisar los siguientes documentos, entre los que se incluyen las notas sobre la presente versión del producto, las cuales se pueden imprimir una vez instalado DECwrite.

Contenido del kit de DECwrite

• Lista de materiales

Por favor, léase la lista de materiales incluida en el kit para comprobar que no falta ningún elemento. Si el kit recibido estuviese defectuoso o faltara algún componente, póngase en contacto Digital.

• Soporte de distribución

El soporte de distribución solicitado está incluido con la guía de instalación titulada DECwrite Installation Guide for VMS Systems. Este manual proporciona la información necesaria para la instalación de DECwrite V1.1 para VMS.

• Número de versión de diferente

La documentación de DECwrite V1.0 hace referencia a VMS V5.1, mientras la de DECwrite V1.1 hacen referencia a VMS 5.3-1.

• Documentación

Los siguientes manuales componen la documentación de DECwrite V1.1:

-- Introducción a DECwrite

-- Guía del usuario de DECwrite

-- Manual de referencia de DECwrite

-- Manual de consulta rápida de DECwrite

-- DECwrite Sample Documents

-- Manual de actualización de la documentación de DECwrite*

-- Using the DECwrite CDA Converters *

-- Introducción a DECchart

-- Guía del usuario de DECchart

©Digital Equipment Corporation España, S.A. 1990. Todos los derechos reservado

Los manuales cuyo título aparezca en inglés, no se han traducido al castellano.

Si es la primera vez que se adquiere DECwrite, se recibirán todos estos manuales. En caso contrario, sólo se recibirá la documentación marcada con un asterisco (*).

• Requisitos de disco

El espacio en disco necesario después de la instalación es de 35.300 bloques.

• Descripción del producto de software (SPD)

El SPD es un documento que describe el producto DECwrite V1.1 para VMS V1.1 y sus funcionalidades.

• "Software Performance Report" (SPR)

Este documento es el equivalente a un informe de rendimiento del software y según las condiciones de garantía, se debe utilizar para informar sobre cualquier problema que presente DECwrite/Español V1.1 para VMS respecto a la información del SPD.

• Biblioteca de gráficos

DECwrite V1.1 suministra una biblioteca de gráficos en PostScript encapsulado complementaria.

Licencia de Digital Equipment Corporation, Maynard, Massachusetts. Copyright (c) Studio Advertising Art 1988. Todos los derechos reservados.

Nota final

En Digital nos enorgullecemos de atender las necesidades del cliente. Para mantener nuestra eficiencia, sus comentarios son imprescindibles, por lo que agradeceríamos se reflejasen éstos en el formulario de comentarios del lector incluido al final de los manuales de instalación.

Gracias

El equipo del producto DECwrite