AV-PALNB-TE

Wichtige Informationen zur Installation von DECwrite/Deutsch für VMS V1.1

Lesen Sie diesen Kundenbrief, wenn Sie für die Installation von DECwrite/Deutsch für VMS V1.1 verantwortlich sind. Der Kundenbrief enthält wichtige Informationen, die nicht im DECwrite Installation Guide for VMS Systems enthalten sind. Lesen Sie daher den Kundenbrief, bevor Sie DECwrite installieren.

Weitere wichtige Informationen zu DECwrite/Deutsch finden Sie in den Versionshinweisen zu DECwrite, die Sie nach der Installation ausdrucken können. Weisen Sie die Benutzer von DECwrite auf diese Versionshinweise hin. Sie finden die Versionshinweise in der Datei SYS$HELP:DECWRITEDE011.RELEASE_NOTES.

1 Erforderliche Version des Betriebssystems: VMS V5.3-1

Entgegen den Angaben auf den Titelblättern der einzelnen Handbücher wird DECwrite/Deutsch V1.1 nicht auf VMS-Betriebssystemen der Version V5.1 unterstützt, sondern erst ab der Version VMS V5.3-1.

2 Zulassungsschlüssel (PAK) für DECwrite

Im DECwrite Installation Guide for VMS Systems wird auf den Zulassungsschlüssel (Product Authorization Key � PAK) für DECwrite hingewiesen. Der gültige Zulassungsschlüssel für DECwrite/Deutsch ist DECWRITE-USER-UI-DEUTSCH.

3 Unterstützung für die Schweiz

DECwrite/Deutsch unterstützt länderspezifische Einstellungen für die Schweiz. Sie werden bei der Installation gefragt, welche Variante von DECwrite Sie installieren wollen. Wählen Sie für Deutschland und Österreich die Variante 1 (German variant) und für die Schweiz die Variante 2 (Swiss-German variant).

Diese Abfrage ist im Installation Guide nicht dokumentiert.

Die Unterstützung für die Schweiz beinhaltet folgende Funktionen:

• Voreinstellung für die Sprache ist Deutsch (Schweiz).

• Bei der Ein- und Ausgabe von Zahlenwerten wird ein Dezimalpunkt unterstützt.

• Das Vorlagendokument Brief entspricht dem gebräuchlichen Format in der Schweiz.

2

4 Erforderlicher Plattenplatz

Die im Abschnitt 2.8.1 Disk Space Requirements des Installation Guide angegebenen Werte treffen für die deutsche Version nicht zu. Die richtigen Werte sind wie folgt:

Plattenplatz zur Installation: 38400 Blöcke Plattenplatz nach der Installation: 33000 Blöcke

Diese Angaben beziehen sich auf den Speicherplatz, der auf der Systemplatte benötigt wird, und sind lediglich Näherungswerte. Der im Einzelfall erforderliche Speicherplatz hängt von der jeweiligen Systemumgebung, der Konfiguration und zusätzlicher Software ab.

5 Installation auf Desktop-VMS-Systemen

Wenn Sie bei einer Installation auf Desktop-VMS-Systemen auf die Frage "Do you want to purge files replaced by this installation?" mit "Yes" antworten, erhalten Sie im weiteren Verlauf der Installation folgende Fehlermeldung:

%PURGE-W-FILNOTPUR, error deleting VMI$ROOT:[SYSLIB]CDA$ACCESS.EXE -RMS-E-WLK, device currently write locked.

Sie können diese Meldung ignorieren. Die Installation wird fehlerfrei fortgesetzt. Die Meldung entsteht, da bei Desktop-VMS die Systemdateien auf CD-ROM gespeichert sind und daher nicht gelöscht werden können.

6 Sammlung von Standardabbildungen

In DECwrite V1.1 stehen Ihnen zahlreiche Dateien mit fertigen Standardabbildungen im EPS-Format zur Verfügung. Diese sind an Digital Equipment Corporation lizenziert. Copyright © Studio Advertising Art 1988. Alle Rechte vorbehalten. Wenn Sie weitere Abbildungen kaufen möchten, oder wenn Sie spezielle Abbildungen für Ihre Firma erstellen lassen wollen, wenden Sie sich bitte an:

Studio Art Advertising P.O. Box 43912 Las Vegas, Nevada 89116 USA

© Copyright Digital Equipment Corporation, 1990. Alle Rechte vorbehalten.