dt AV-PC3MB-TKINFORMAZIONI PRIMA DELL’INSTALLAZIONEVMS DECwindows/Italiano V2.1Leggere queste note prima di installare VMS DECwindows/Italiano V2.1.

Tutte le versioni in lingua locale di VMS DECwindows V2.1 girano solo su VMS V5.4.Attualmente non Ł disponibile la documentazione online di VMS DECwindows/Italiano V2.1.Diritti d’autore ' della Digital Equipment Corporation, 1990.