Compact Disc Contents The following table lists all products and versions that are included on this release. The status column indicates whether the product is a new addition to the compact disc or has been updated since the last issue. The UPI column represents the Unique Product Identi�er. The CD column is the respective disc number. Table 1: September 1991 Master Index

Product Name

Vers. UPI Status CD Directory 3270 TERMINAL OPTION SOFTWARE

1.1 VV9AA 2 [CXM011] AAF01/VMS SUBROUTINE LIBRARY 2.0 EFRAA 2 [AAF01020] ADF01/VMS SUBROUTINE LIBRARY 4.0 735AA 2 [ADF01040] ALL�IN�1 MAIL 1.0 YCZAA 1 [A1MAIL010] ALL�IN�1 MAIL/DEUTSCH 1.0 VZ7GA 4 [A1MAILDE010] ALL�IN�1 MAIL/DEUTSCH 1.0 YFTGA 4 [A1MAILDE010] ALL�IN�1 MAIL/DEUTSCH 1.0 YFUGA 4 [A1MAILDE010] ALL�IN�1 MAIL/FRANCAIS 1.0 VZ7PA 4 [A1MAILFR010] ALL�IN�1 MAIL/ITALIANO 1.0 VZ7UA 4 [A1MAILIT010] ALL�IN�1 PC SERVER FOR VMS 1.0 YFFAA 1 [A1SVC010] ALL�IN�1 SERVICES FOR DECWINDOWS 1.0 YG4AA U 1 [ASD010] ALL�IN�1 2.4 AAAAA 1 [A1ENGLISH024] ALL�IN�1 2.4D AAAAA U 1 [A1024SUS020] ALL�IN�1 STARTER 2.4 VNNAA 1 [ASENGLISH024] BASESTAR FOR VMS (Development) 3.0 YU9AA 3 [BCC030] BASESTAR FOR VMS (Runtime) 3.0 YUAAA 3 [BCCLIB030] CDA CONVERTER LIBRARY FOR VMS 1.0 VZAAA 1 [CDACVTLIB010] CDA CONVERTER LIBRARY FOR VMS 1.1 VZAAA 1 [CDACVTLIB011] DEC COMPUTER INTEGRATED TELEPHONY APPLIC. INTERFACE FOR VMS

2.1 VGXAA 2 [CIT021]DEC COMPUTER INTEGRATED TELEPHONY SERVER FOR VMS

2.1 VGYAA U 2 [CITSR021]DEC GKS FOR VMS

4.1 810AA 3 [DECGKS041] DEC GKS FOR VMS (Runtime) 4.1 811AA 3 [DECGKSRTO041] DEC GKS�3D FOR VMS 1.1 VFXEA 3 [DECGKS3D011] DEC GKS�3D FOR VMS (Runtime) 1.1 VFYEA 3 [DECGKS3DRT011] DEC GKS�3D/JAPANESE FOR VMS 1.1 VFXJA 5 [DECGKS3DJ011] DEC GKS�3D/JAPANESE FOR VMS (Runtime) 1.1 VFYJA 5 [DECGKS3DRTJ011] DEC GKS/JAPANESE FOR VMS/JAPANESE 4.1 810JA 5 [DECGKSJ041] DEC GKS/JAPANESE FOR VMS/JAPANESE (Runtime)

4.1 811JA 5 [DECGKSJRTO041]DEC IEZ11 CLASS DRIVER FOR VMS

1.0 YEHAA 3 [IEZ11010] DEC INFOSERVER CLIENT FOR VMS 1.0 GGWAA 1 [ESS010] DEC ODA CDA GATEWAY FOR VMS 1.0 YHNAA 2 [ODA010]1

Table 1 (Cont.): September 1991 Master Index

Product Name Vers. UPI Status CD Directory

DEC PHIGS FOR VMS 2.2A 0KBAA 3 [DECPHIGS022] DEC PHIGS FOR VMS (Runtime) 2.2A VK1AA 3 [DECPHIGSRTO022] DEC PHIGS/JAPANESE FOR VMS/JAPANESE 2.2 0KBJA 5 [DECPHIGSJ022] DEC PHIGS/JAPANESE FOR VMS/JAPANESE (Runtime)

2.2 VK1JA 5 [DECPHIGSJTRO022]

DEC PRINTSERVER SUPPORTING HOST SOFT- WARE FOR VMS

4.0 798AA U 2 [LPSVS040]

DEC RDBACCESS FOR ORACLE ON VMS 1.0 YQVAA 3 [VIDAO010] DEC RDBACCESS FOR VAX RMS ON VMS 1.0 YQZAA 3 [NSDS010] DEC RDBEXPERT FOR VMS 1.0 VFJAA 3 [RDBX010] DEC REALTIME TEST INTEGRATOR FOR VMS (Development)

2.0 YWQAA 3 [RTI020]

DEC REALTIME TEST INTEGRATOR FOR VMS (Runtime)

2.0 B15AA 3 [RTIRTO020]

DEC REMOTE OPERATION SERVICES (ROS) FOR VMS

1.0 YU2AA 2 [ROS010]

DEC ROS DEVELOPMENT KIT FOR VMS 4.0 YU3AA N 2 [PLC409040] DEC SOFTPC FOR VMS 2.2 YNWAA 3 [SOFTPC022] DEC TRELLIS OBJECT SYSTEM FOR VMS 1.0 YLVAA 3 [TRELLIS010] DEC VUIT (VISUAL USER INTERFACE TOOL) FOR VMS

1.0 YHCAA 3 [VUIT010]

DECBRIDGE 500 SOFTWARE MICROCODE FOR VMS 3.0 YLYAA U 2 [DEFEB030]

DECCONCENTRATOR 500 SOFTWARE MICROCODE FOR VMS

3.0 YLZAA U 2 [DEFCN030]

DECDECISION 1.1 VW3AA 3 [DECISION011] DECDECISION/DEUTSCH 1.1 VW3GA 4 [DECISIONDE011] DECDECISION/ESPAÑOL 1.1 VW3SA 4 [DECISIONES011] DECDECISION/FRANCAIS 1.1 VW3PA 4 [DECISIONFR011] DECDECISION/JAPANESE FOR VMS/JAPANESE 1.1 VW3J9 N 5 [DECISIONJA011] DECDECISION/NEDERLANDS 1.1 VW3HA 4 [DECISIONNL011] DECDECISION/SVENSKA FOR VMS 1.1 VW3MA 4 [DECISIONSE011] DECDESIGN 1.1 XD1AA 2 [DES011] DECDX/VMS 1.2 708AA 2 [DDX012] DECELMS (DEC EXTENDED LAN MANAGE- MENT SOFTWARE)

1.1 YFPAA 2 [ELMS011]

DECFORMS 1.3 VCHAA 3 [FORMS013] DECFORMS (Runtime) 1.3 VNSAA 3 [FORMSRT013] DECFORMS/JAPANESE 1.2 VCHJA 5 [FORMSJ012] DECFORMS/JAPANESE (Runtime) 1.2 VNSJA 5 [FORMSRTJ012] DECIMAGE APPLICATION SERVICES FOR VMS 3.0 892AA U 2 [IMG030] DECIMAGE CHARACTER RECOGNITION SER- VICES FOR VMS

1.0 GJFAA 2 [DCRS010]

DECIMAGE SCAN SOFTWARE FOR VMS 2.1 VPFAA 2 [ISA021]

Table 1 (Cont.): September 1991 Master Index

Product Name Vers. UPI Status CD Directory

DECIMAGE STORAGE MANAGER FOR VMS 1.0 893AA 2 [ISM010] DECINTACT 2.0 VF1AA U 3 [DECINTACT020] DECINTACT (Runtime) 2.0 VF2AA U 3 [DECINTACT020] DECINTACT (Remote) 2.0 VF3AA U 3 [DECINTACT020] DECISION EXPERT FOR VMS 1.0B VI2AA 3 [DEEX010] DECMCC BASIC MANAGEMENT SYSTEM 1.1 YSUAA 2 [MCCBMS011] DECMCC DEVELOPER’S TOOLKIT 1.1 YSWAA 2 [MCCTK011] DECMCC DIRECTOR 1.1 VM9AA 2 [MCCDIR011] DECMCC ENTERPRISE MANAGEMENT STA- TION

2.1 YFVAA 2 [MCCEMS021]

DECMCC EXTENDED LAN MANAGER AM 1.0 GX8AA N 2 [MCCELM010] DECMCC SITE MANAGEMENT STATION 2.1 YGLAA 2 [MCCSMS021] DECMCC TCP/IP SNMP ACCESS MODULE FOR VMS 1.0 YSVAA 2 [MCCTCPIP010]

DECMCC WANDESIGNER 1.0 YMGAA 2 [NDS010] DECMESSAGEQ FOR VMS 1.0 GKPAA U 2 [DMQ010] DECNDU (NETWORK DEVICE UPGRADE) UTIL- ITY FOR VMS

1.0A YWWAA 2 [NDU010]

DECNET-VAX 5.4 D05AA 1 [NETVAX054] DECNET/SNA DATA TRANSFER FACILITY 3.0 GUYAA U 2 [SNADTFS030] DECNET/SNA DATA TRANSFER FACILITY (Server) 3.0 VEBAA U 2 [SNADTFS030] DECNET/SNA DATA TRANSFER FACILITY (Utilities)

3.0 VEKAA 2 [SNADTFU030]

DECNET/SNA GATEWAY FOR CHANNEL TRANS- PORT

2.1 VC9AA U 2 [SNACSA021]

DECNET/SNA GATEWAY FOR SYNCHRONOUS TRANSPORT

1.2 S01AA U 2 [SNACST012]

DECNET/SNA VMS 3270 DATA STREAM PRO- GRAMMING INTERFACE

1.4 363AA 2 [SNA3270014]

DECNET/SNA VMS 3270 TERMINAL EMULA- TOR 1.5 454AA 2 [SNATE015]

DECNET/SNA VMS APPC/LU6.2 PROGRAMMING INTERFACE

2.2 022AA 2 [SNALU62022]

DECNET/SNA VMS APPLICATION PROGRAM- MING INTERFACE

2.3 455AA 2 [SNALU0023]

DECNET/SNA VMS DISOSS DOCUMENT EX- CHANGE FACILITY

1.4 042AA 2 [SNADDXF014]

DECNET/SNA VMS DISTRIBUTED HOST COM- MAND FACILITY

1.2 043AA 2 [SNADHCF012]

DECNET/SNA VMS GATEWAY MANAGEMENT2.1 VCKAA 2 [SNAGM021] DECNET/SNA VMS PRINTER EMULATOR 1.2 044AA 2 [SNAPRE012] DECNET/SNA VMS REMOTE JOB ENTRY 1.4 453AA 2 [SNARJE014] DECOMNI/VMS 1.1 YMEAA 2 [OMNI011] DECPAGE 3.1 AANAA 3 [PAGE031]

Table 1 (Cont.): September 1991 Master Index

Product Name Vers. UPI Status CD Directory

DECPAGE/DEUTSCH 3.1 AANGA 4 [DECPAGEGERM031] DECPAGE/ESPAÑOL 3.1 AANSA 4 [DECPAGESPAN031] DECPAGE/ITALIANO 3.1 AANUA 4 [DECPAGEITAL031] DECPRESENT FOR VMS 1.0 YHEAA 3 [PRESENT010] DECPRESENT/DEUTSCH FOR VMS 1.0 YHEGA N 5 [PRESENTDE010] DECpresent/Français for VMS 1.0 YHEPA N 5 [PRESENTFR010] DECPRESENT/ITALIANO FOR VMS 1.0 YHEUA N 5 [PRESENTIT010] DECPRESENT/NEDERLANDS FOR VMS 1.0 YHEHA 5 [PRESENTNE010] DECPRESENT/SVENSKA FOR VMS 1.0 YHEMA 5 [PRESENTSV010] DECPRINT PRINTING SERVICES FOR VMS 4.0 YNCAA U 3 [CPS040] DECPRINT PRINTING SERVICES/JAPANESE FOR VMS/JAPANESE

4.0 YNCJA 5 [CPSJ040]

DECPRINT UTILITY FOR POSTSCRIPT TO SIXEL PRINTING FOR VMS

1.0 VZPAA 3 [PSPRINT010]

DECRAM FOR VMS 1.0 GJ9AA N 1 [DECRAM010] DECROUTER 2000 1.2 VI8AA 2 [ROU012] DECROUTER 250 1.1 YG6AA 2 [RT2011] DECSCHEDULER FOR VMS 1.1 YLLAA 3 [SCHEDULER011] DECSERVER 200 FOR VMS 3.1 VCBAA 2 [DS2031] DECSERVER 250 FOR VMS 2.0 VTMAA 2 [DS25020] DECSERVER 300 FOR VMS 2.0 VTUAA 2 [DS3020] DECSERVER 500 FOR VMS 2.1 03KAA 2 [DS5021] DECTRACE FOR VMS 1.1 VW2AA 3 [EPC011] DECVIEW3D FOR VMS 2.1 7969A 3 [DECVIEW3D021] DECVOICE SOFTWARE 1.1 VFUAA 3 [VOX011] DECWINDOWS 4125 EMULATOR FOR VMS 1.0 VZQAA 2 [DW4125010] DECWINDOWS DECNET/SNA 3270 TE/JAPANESE 1.0A VXBJA U 5 [SNADWTEJA010] DECWINDOWS DECNET/SNA 3270 TERMINAL EMULATOR FOR VMS

1.0 VXBAA 2 [SNADWTE010]

DECWRITE FOR VMS 1.1 VVFAA 3 [DECWRITE011] DECWRITE/BRITISH FOR VMS 1.1 VVFEA 5 [DECWRITEBR011] DECWRITE/DANSK FOR VMS 1.1 VVFDA 5 [DECWRITEDA011] DECWRITE/DEUTSCH FOR VMS 1.1 VVFGA 5 [DECWRITEDE011] DECWRITE/ESPAÑOL FOR VMS 1.1 VVFSA 5 [DECWRITEES011] DECWRITE/FRANCAIS FOR VMS 1.1 VVFPA U 5 [DECWRITEFR011] DECWRITE/ITALIANO FOR VMS 1.1 VVFUA 5 [DECWRITEIT011] DECWRITE/JAPANESE FOR VMS/JAPANESE 1.1 VVFJA U 5 [DECWRITEJA011] DECWRITE/NEDERLANDS FOR VMS 1.1 VVFHA 5 [DECWRITENL011] DECWRITE/NORSK FOR VMS 1.1 VVFNA 5 [DECWRITENO011] DECWRITE/SUOMI FOR VMS 1.1 VVFFA 5 [DECWRITEFI011] DECWRITE/SVENSKA FOR VMS 1.1 VVFMA 5 [DECWRITESE011] DIGITAL EXTENDED MATH LIBRARY FOR VMS 1.0A YEZAA 3 [DXML011]

Table 1 (Cont.): September 1991 Master Index

Product Name Vers. UPI Status CD Directory

DIGITAL CARTRIDGE SERVER COMPONENT FOR VMS

1.0 YWNAA 2 [DCSC010]

DRB32 VMS DRIVERS 3.0 VF5AA 2 [DRB32030] DRX11-C/VMS DRIVER 6.0 S36AA 2 [DRX11C060] EDCS II 2.1 380AA 3 [EDCS021] EDCS II 2.1 518AA 3 [EDCS021] EXTERNAL DOCUMENT EXCHANGE WITH IBM DISOSS

2.1 761AA 2 [EDEDIS021]

FORTRAN IV/VAX TO RSX 2.8 107AA 3 [FORIV028] IEX-VMS-DRIVER 4.2B 519AA 2 [IEX042] INFOSERVER 100 SOFTWARE 1.1 YSHAA 1 [INFOSERV011] IXV/VAXELN DRIVER 2.0 VG3AA 2 [IXVELN020] IXV11/VMS DRIVER 2.0 VHZAA 2 [IXV11020] LAN TRAFFIC MONITOR 1.2 VEHAA 2 [LTM012] MICROVAX MIRA SWITCH CONTROL 2.2 09TAA 2 [MRA022] MICROVAX/DRQ3B DEVICE DRIVER 1.3A 0APAA 2 [HX013] MIRA HIGH AVAILABILITY MANAGEMENT SOFT- WARE FOR VMS

1.0 YHMAA 2 [HAMS010]

MUXSERVER 100 REMOTE TERMINAL SERVER 2.3 VE4AA 2 [MSVAENG023] MUXSERVER 300 REMOTE TERMINAL SERVER FOR VMS

1.2 VT7AA 2 [MS3012]

NMCC/DECNET MONITOR 2.3 VTGAA 2 [NMCC023] NMCC/VAX ETHERNIM 2.3 514AA 2 [ENIM023] PATHWORKS FOR VMS 4.0 A93AA 2 [PCSA040] PBXSERVER 2.1 VCCEA 2 [PBXSERVER021] PDP�11 C FOR VMS 1.1 YEJAA U 3 [PDP11C011] PDP�11 DATATRIEVE/VAX 3.3A 105AA 3 [DTR11033] PDP�11 FORTRAN�77/VAX TO RSX 5.4 138AA 3 [FOR77PDP054] PDP�11 SYMBOLIC DEBUGGER/VAX TO RSX 2.2 139AA 3 [PDPDEBUG022] REMOTE SYSTEM MANAGER 2.3 B13AA U 2 [RSMSRV023] SESSION SUPPORT UTILITY 1.3 VE3AA U 2 [SSU013] TERMINAL SERVER MANAGER 1.4 VDHAA U 2 [TSM014] VAX 2780/3780 PROTOCOL EMULATOR 1.7 111AA 2 [BSCPTP017] VAX 3271 PROTOCOL EMULATOR 2.5 112AA 2 [V3271E025] VAX ACMS (Runtime) 3.2 076AA U 1 [ACMSRTO032] VAX ACMS (Development) 3.2 079AA U 1 [ACMSDEV032] VAX ACMS (Remote) 3.2 Y30AA U 1 [ACMSREM032] VAX ADA 2.2 056AA 1 [ADA022] VAX ADE 2.5 425AA 3 [ADE025] VAX APL 4.0 020AA U 1 [APL040] VAX BASIC 3.4 095AA 1 [BASIC034] VAX BLISS-32 IMPLEMENTATION LANGUAGE4.6 106AA 1 [BLS32046]

Table 1 (Cont.): September 1991 Master Index

Product Name Vers. UPI Status CD Directory

VAX C 3.2 015AA 1 [VAXC032] VAX CDD/PLUS 4.3 897AA 1 [CDD043] VAX COBOL GENERATOR 1.3 365AA 1 [GEN013] VAX COBOL GENERATOR/JAPANESE 1.3 365JA 5 [JGEN013] VAX COBOL 4.4 099AA 1 [COBOL044] VAX COBOL/JAPANESE 4.4 099JA 5 [JCOBOL044] VAX COMPUTER INTEGRATED TELEPHONY MES- SAGE DESK

1.0 YG8AA 2 [CITMD010]

VAX DATA DISTRIBUTOR 2.2 VDRAA 1 [DDAL022] VAX DATATRIEVE 5.1 898AA 1 [DTR051] VAX DATATRIEVE/JAPANESE 4.2 898JA 5 [JDTR042] VAX DBMS 4.2 899AA 1 [DBMDEV042] VAX DBMS (Runtime) 4.2 915AA 1 [DBMRTO042] VAX DEC/CMS 3.4 007AA 1 [CMS034] VAX DEC/MAP 3.0 VFZAA 1 [MAP030] VAX DEC/MMS 2.6 VADAA 1 [MMS026] VAX DEC/TEST MANAGER 3.2 927AA 1 [DTM032] VAX DECALC 3.1 310AA 2 [CALC031] VAX DECALC-PLUS 3.1 A98AA 2 [PLUS031] VAX DECGRAPH 1.6 360AA 2 [GRAPH016] VAX DECSCAN VMS AND ELN BITBUS DRIVERS 2.0 VCJAA 2 [IBQ020] VAX DECSCAN VMS SOFTWARE TOOLKIT 2.1 VCSAA 2 [IOTK021] VAX DECSLIDE 1.4 361AA 3 [SLIDE014] VAX DIBOL 4.1A 018AA 1 [DIBOL041] VAX DISK STRIPING DRIVER FOR VMS 2.0 YELAA 2 [STRIPE020] VAX DISTRIBUTED FILE SERVICE 1.2 VEQAA 2 [DFS012] VAX DISTRIBUTED NAME SERVICE 1.1A VERAA 2 [DNS011] VAX DISTRIBUTED QUEUING SERVICE 1.2 VENAA 2 [DQS012] VAX DOCUMENT 2.0 VEEAA 1 [DOC020] VAX DSM 6.0A 130AA 2 [DSM060] VAX FMS 2.4 VD7AA 2 [FMSFDV024] VAX FMS (Runtime) 2.4 VD8AA 2 [VAXFMS024] VAX FMS/JAPANESE 2.4 VD7JA 5 [FMSFDVJ024] VAX FMS/JAPANESE (Runtime) 2.4 VD8JA 5 [VAXFMSJ024] VAX FORTRAN HIGH PERFORMANCE OPTION 1.2 YHBAA 1 [FORTHPO012] VAX FORTRAN 5.6 100AA 1 [FORT056] VAX ISDN ACCESS 1.1 VZCAA 2 [ISDN-ACCESS011] VAX ISDN 1.1 VZ9AA 2 [ISDN011] VAX LANGUAGE SENSITIVE EDITOR/SOURCE CODE ANALYZER

3.1 057AA 1 [LSE031]

VAX LISP/VMS 3.1 917AA 2 [LISP031] VAX LN03 IMAGE SUPPORT SOFTWARE 1.0 VZRAA 2 [LN03IMAGE010]

Table 1 (Cont.): September 1991 Master Index

Product Name Vers. UPI Status CD Directory

VAX NOTES 2.0 960AA 1 [NOTES020] VAX NOTES 2.1 960AA 1 [NOTES021] VAX OPS5 3.0A 913AA 1 [OPS030] VAX PACKETNET SYSTEM INTERFACE ACCESS 4.3 061AA 2 [PSI_AC043] VAX PACKETNET SYSTEM INTERFACE 4.3 071AA 2 [PSI043] VAX PASCAL 4.2 126AA 1 [PASCAL042] VAX PERFORMANCE ADVISOR 2.1 VE5AA 1 [VPA021] VAX PERFORMANCE AND COVERAGE ANA- LYZER

3.0 119AA 1 [PCA030]

VAX PL/I 3.4 114AA 1 [PLI034] VAX PRINTSERVER CLIENT SOFTWARE 3.0 797AA 2 [LPSVC030] VAX PRINTSERVER SUPPORTING HOST SW /JAPANESE FOR VMS/JAPANESE

3.2 798JA 5 [LPSVSJ032]

VAX PUBLIC ACCESS COMMUNICATIONS 1.3 VFHAA 1 [VAXPAC013] VAX RALLY 2.3 A86AA U 1 [RALDO023] VAX RALLY (Runtime) 2.3 VF4AA U 1 [RALRTO023] VAX RDB/ELN 2.3 D07AA 3 [RDBB023] VAX RDB/VMS (Runtime) 4.0 358AA 1 [RDBVMSRTO040] VAX RDB/VMS (Runtime) 4.0A 358AA N 1 [RDBVMS_MUPA040] VAX RDB/VMS (Interactive) 4.0 VCLAA 1 [RDBVMSINT040] VAX RDB/VMS (Full Development) 4.0 VD2AA 1 [RDBVMSDEV040] VAX RDB/VMS/JAPANESE (Full Development) 4.0 VD2JA 5 [JRDBVMSDEV040] VAX REAL-TIME ACCELERATOR SOFTWARE 2.0A VJNAA 2 [VRTA020] VAX REMOTE ENVIRONMENTAL MONITORING SOFTWARE

1.2 VI5AA 2 [REMS012]

VAX RMS JOURNALING 5.4 VDVAA 1 [RMSJNL054] VAX SOFTWARE PERFORMANCE MONITOR 3.4 850AA 2 [SPM034] VAX SOFTWARE PERFORMANCE MONITOR (Collect)

3.4 VUPAA 2 [SPMC034]

VAX SCAN 1.2 495AA 1 [SCAN012] VAX SOFTWARE PROJECT MANAGER 1.2 A82AA 2 [PM012] VAX STORAGE LIBRARY SYSTEM 2.1 0L7AA U 2 [SLS021] VAX STORAGE LIBRARY SYSTEM (Client) 2.1 YE8AA U 2 [SLSCLIENT021] VAX TDMS 1.9A 706AA 1 [TDMSDEV019] VAX TDMS (Runtime) 1.9A 711AA 1 [TDMSRTO019] VAX TEAMDATA 1.4 741AA 1 [TDA014] VAX TEAMDATA/DANSK 1.3 741DA 4 [TDADA013] VAX TEAMDATA/DEUTSCH 1.3 741GA 4 [TDADE013] VAX TEAMDATA/ESPANOL 1.3 741SA 4 [TDAES013] VAX TEAMDATA/FRANCAIS 1.3 741PA 4 [TDAFR013] VAX TEAMDATA/NORSK 1.3 741NA 4 [TDANO013] VAX TEAMINFO/SVENSKA 1.3 741MA 4 [TDASE013]

Table 1 (Cont.): September 1991 Master Index

Product Name Vers. UPI Status CD Directory

VAX VERTICAL FORMS PRINTING FOR VMS 1.0 VZEAA 3 [VFP010] VAX VTX 4.1 031AA 3 [VTX041] VAX WIDE AREA NETWORK DEVICE DRIVERS 1.1B VAWAA 2 [SYNC011] VAX XWAY 1.2 729AA 2 [XWAY012] VAX�11 RSX 2.5 382AA 2 [RSX025] VAXCLUSTER CONSOLE SYSTEM 1.3 V01AA 2 [VCS013] VAXCLUSTER SOFTWARE 5.4 VBRAA 1 [VAXCLU054] VAXELN ADA 2.2 A97AA 3 [VAXELN_ADA022] VAXELN KMV1A TOOL KIT 1.1 0JPAA 3 [KMV_ELNTOOL011] VAXELN TOOLKIT 4.2 375AA 3 [ELN042] VAXFT SYSTEM SERVICES 1.2 YEAAA U 3 [FTSS012] VAXSET 10.0 965AA 1 [VAXSET100] VIDA FOR DB2 1.0A VTWAA 1 [VIDA2010] VIDA/JAPANESE FOR DB2 1.0 VTWJA 5 [VIDAJ2010] VMS DECWINDOWS MOTIF 1.0 XA1AA N 1 [DECW$MOTIF010] VMS DECWINDOWS/CANADIEN-FRANCAIS 2.1 YFSPB 4 [DECWFR_CA021] VMS DECWINDOWS/DEUTSCH 2.1 YFSGA 4 [DECWDE_DE021] VMS DECWINDOWS/DEUTSCH/CH 2.1 YFSGB 4 [DECWDE_CH021] VMS DECWINDOWS/FRANCAIS 2.1 YFSPA 4 [DECWFR_FR021] VMS DECWINDOWS/FRANCAIS/CH 2.1 YFSPC 4 [DECWFR_CH021] VMS DECWINDOWS/ITALIANO 2.1 YFSUA 4 [DECWIT_IT021] VMS DECWINDOWS/ITALIANO/CH 2.1 YFSUB 4 [DECWIT_CH021] VMS DECWINDOWS/NEDERLANDS 2.1 YFSHA 4 [DECWNL_NL021] VMS DECWINDOWS/NORSK 2.1 YFSNA 4 [DECWNO_NO021] VMS DECWINDOWS/SVENSKA 2.1 YFSMA 4 [DECWSV_SE021] VMS OPERATING SYSTEM 5.4 001AA 1 [VMS054] VMS OPERATING SYSTEM 5.4-2 001AA 1 [VMSU2054] VMS VOLUME SHADOWING 5.4 AB2AA 1 [VOLSHD054] VMS WORKSTATION SOFTWARE 4.3 A96AA 1 [VWS043] VMS WORKSTATION SOFTWARE/JAPANESE 4.3 A96JA 5 [JVWS043] VMS/JAPANESE 5.4 001JA 5 [JVMS054] VMS/JAPANESE 5.4-1 001JA 5 [JVMSU1054] VMS/JAPANESE 5.4-2 001JA 5 [JVMSU2054] VMS/SNA 2.1 362AA 2 [SNAVMS021] VMS/ULTRIX CONNECTION 1.3A VHRAA 1 [UCX013] WPS�PLUS/VMS 4.0 AAMAA 1 [WPLENGLISH040] WPS�PLUS/Español for VMS 4.0 AAMSA U 4 [WPLSPANISH040] WPS�PLUS/Italiano for VMS 4.0 AAMUA U 4 [WPLITALIAN040] WPS�PLUS/Français for VMS 4.0 AAMPA U 4 [WPLFRENCH040] WPS�PLUS/Nederlands for VMS 4.0 AAMHA U 4 [WPLDUTCH040] WPS�PLUS/Norsk for VMS 4.0 AAMNA U 4 [WPLNORWEGIAN040]

Table 1 (Cont.): September 1991 Master Index

Product Name Vers. UPI Status CD Directory WPS�PLUS/Svenska for VMS 4.0 AAMMA U 4 [WPLSWEDISH040] X25ROUTER 2000 1.1 VIAAA 2 [X25ROU011]

©Digital Equipment Corp. 1991. All rights reserved.