AV-PEM8A-TE Octobre 1990

À LIRE AVANT L’INSTALLATION ALL-IN-1 MAIL/FRANÇAIS V1.0

I - Informations communes aux différents environnements Veuillez lire attentivement les Notes de mise à jour avant de procéder à l’installation du produit. II - Noms des supports et savesets Les noms qui suivent remplacent ceux qui figurent dans le guide d’installation et dans les manuels d’utilisation : 1) Bande ou TK : A1MFR 2) Saveset ALL-IN-1 MAIL/FRANÇAIS for DOS V1.0 : A1MDOSFR010.A A1MDOSFR010.B

3) Saveset ALL-IN-1 MAIL/FRANÇAIS for VMS DECwindows V1.0 :

A1MAILFR010.A A1MAILFR010.B A1MAILFR010.C A1MAILFR010.D

4) Nom du disque virtuel PCSA DOS : A1MAIL$DOS_FR_V10.DSK

Remarque : Ces noms ne diffèrent de ceux mentionnés dans la documentation que par l’ajout de la mention "FR".

III - Installation de la version DOS

Avant de procéder à l’installation du client DOS, il est impératif d’installer la version française du serveur (option 3 du menu d’installation).

IV - Procédure de vérification de l’installation (IVP)

Lors de l’installation, répondez "No" à la question vous demandant si vous souhaitez lancer la procédure de vérification de l’installation. Cette procédure sera en effet lancée manuellement par la suite (voir les Notes de mise à jour).

© Digital, 1990. Tous droits réservés.