AV-PENKA-TE

Wichtige Informationen zur Installation von ALL-IN-1 MAIL/DEUTSCH V1.0

Lesen Sie diesen Kundenbrief, wenn Sie für die Installation von ALL-IN-1 MAIL V1.0 verantwortlich sind und bevor Sie ALL-IN-1 MAIL installieren.

Geben Sie folgendes ein, wenn Sie ALL-IN-1 MAIL für DOS installieren:

$@SYS$UPDATE:VMSINSTAL A1MDOSDE dev:

Geben Sie folgendes ein:

$@SYS$UPDATE:VMSINSTAL A1MAILDE dev: OPTIONS N

wenn Sie eine oder alle der folgenden Komponenten installieren: • ALL-IN-1 MAIL Server for VMS oder • ALL-IN-1 MAIL für VMS DECwindows oder • ALL-IN-1 MAIL for DOS support oder • ALL-IN-1 MAIL for Video Terminals Danach können Sie die Versionshinweise ausdrucken, die zusätzliche wichtige Informationen zur Installation und zu den sprachspezifischen Komponenten enthalten. Nach der Installation sind die Versionshinweise unter

SYS$HELP:A1MAIL010_DE.RELEASE_NOTES abgelegt.

Während der Installation werden Sie gefragt, ob Sie die Installation Verification Pro-

cedure (IVP) ausführen wollen (Do you want to run the IVP after the in-

stallation [YES]?).Beantworten Sie diese Frage mit No. Die IVP können Sie nach der Installation manuell ausführen. Wenn Sie bereits die amerikanische Version von ALL-IN-1 MAIL installiert haben und nun die deutsche Version installieren wollen, müssen Sie bei der Installation die Option 5 (All of the above) auswählen.

© Copyright Digital Equipment Corporation, 1990. Alle Rechte vorbehalten.