(****************************************
*                                       *
*     MODULA-2 Multi-Pass Compiler      *
*     ****************************      *
*                                       *
*       VAX/VMS Implementation          *
*                                       *
*                                       *
*     MVCP3:                            *
*                                       * 
*     Pass 3                            *
*     Body analysis                     *
*                                       * 
*                                       *
*     Version 3.1 of  1-FEB-1983        *
*                                       *
*                                       *
*                                       *
*     Based on PDP11 Implementation     *
*     Version M22 of 06.03.81           *
*                                       *
*     Institut fuer Informatik          *
*     ETH-Zuerich                       *
*     CH-8092 Zuerich                   *
*                                       *
****************************************)

(****************************************
* Updates: see implementation module    *
****************************************)

DEFINITION MODULE MVCP3; (* PDP11: LG *)
  (* VAX:   M. Mall *)

  EXPORT QUALIFIED Pass3;

  PROCEDURE Pass3;

END MVCP3.
